Zonenmessung Lesen

KByte/s

Testbeginn: 05.03.11 03:30:58, Testversion: $Id: h2bench.c 75 2010-09-24 17:25:34Z bo $/Win32, Dateiname ’p’

Kommandozeile: h2benchw -z -s -w p 1

Timerauflösung: 0.361 μs, 2.767 MHz, Timerstatistik: 2999 Aufrufe, min 2782.79 μs, mittel 5622067.26 μs, max 26491587.13 μs