
;SETUP.INF for VI_GRM Desktop Manager

[Rights]
Developed by;Trantor Tech. Co.;APAC M.M. Co.;Copyright 1996-97

[StartExe]
;\directx5\directx\dxsetup

[Title]
S3375 ViRGE/DX

[Chipset]
For S3 ViRGE/DX ;

[Languages]
EN,CT,CS,SP,FR,GE,IT,KO

[Help languages]
EN,CT,CS,SP,FR,GE,IT,KO


[App]
;Application global information
AppName=S3 VGA Display Utility
DefDir=C:\Media95
SpaceNeeded=1000
DefPMGroup=,S3 VGA Display Utility
ShowSubDirCreateStats=Y

[Disks]
;List of diskettes needed to install the product and the name
;of each diskette.
1=Disk1: S3 VGA Desktop Manager


[SrcDirs]
;lists of directories from root of source drive/directory where
;source files can be found
 1=grm


[DstDirs]
;lists of directories from root of destination drive/directory
;where destination files will be placed
 1=.
 2=*windows
 3=*system

[Files]
;Description,              Src(Dsk-Dir:Name), Dst(Dir:Name),  Shared
;------------------------- -----------------  --------------- ------
;
logo.bmp,           1-1:logo.bmp,     1:logo.bmp,                   N
DispCtrl.HLP,           1-1:Disp_?.HL_,       1:DispCtrl.HLP,         N
DispCtrl.EXE,           1-1:DispCtrl.EX_,     1:DispCtrl.EXE,                   N
ctl3d.DLL,                      1-1:ctl3d.DL_,          1:ctl3d.DLL,            Y
trayicon.EXE,           1-1:trayicon.EX_,     1:trayicon.EXE,         N
setmode.EXE,           1-1:setmode.EX_,     1:setmode.EXE,            N
VI_GRM.exe,                 1-1:VI_GRM.ex_,     1:VI_GRM.exe,           N
UnInstll.exe,                   1-1:Uninstll.ex_,   1:Uninstll.exe,     N
Hooksdll.dll,               1-1:Hooksdll.dl_,   1:Hooksdll.dll,         N
VI_GRM.INI,           1-1:VI_GRM.INI,     2:VI_GRM.INI,               N
S3_95.DLL,            1-1:S3_95.DLL,      1:S3_95.DLL,                N
[PM Info]
;DstFileName  AppDesc             (Icon #)
;-----------  --------------      --------
DispCtrl.exe,  Display Control Panel
UnInstll.exe, Uninstaller
vi_grm.exe, S3 Video Manager

[End]
