;Field definition file, created by CONVERT
; Positions in far left are positions on output
C  10 0  10 SYMBOL
C   7 0   7 LSV
C   9 0   9 LSP
C   9 0   9 OP
C   8 0   8 HPT
C   8 0   8 LPT
C   9 0   9 CurBid
C   9 0   9 CurOff
C   7 0   7 TtlVol
