
LIBRARY WINIMARC
DESCRIPTION 'WinImage Ressource File (c) 1993-96 Gilles Vollant'
EXETYPE WINDOWS
CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 4096

