Index
WinImage

Versão 3.00

© 1993-1996 Gilles Vollant

Partes © Jean-loup Gailly and Mark Adler (ZLib)

Partes © Christoph H. Hochstätter

Partes © François Liger

Partes © Microsoft™

Tradução da documentação inglesa com a ajuda de Joël Demay, Michael Segall, Peter Sohn e Matthew Gardiner

Versão Alemã de Walter Scheffel

Versão Espanhola de Diana M. Galindo P.

Versão Italiana de Roberto Paterlini

Versão Portuguesa de Nuno Dionísio e Vítor Bueno

O WinImage é um utilitário de gestão de imagens de disquetes.

O que é um ficheiro de imagem de uma disquete

Usando o WinImage

Sobre o DMF

Menu Ficheiro

Menu Imagem

Menu Disquete

Menu Opções

Assistente de Automatização

Evolução do WinImage

Agradecimentos

Onde encontrar o WinImage

Registo

O WinImage é um produto shareware de um membro da ASP. Pode copiá-lo e distribuí-lo desde que não cobre qualquer quantia (pode cobrar uma pequena quantia para cobrir só o valor da disquete e dos portes) e distribuí-lo na sua totalidade (todos os ficheiros do autor).


What is a disk image
O que é um ficheiro de imagem de uma disquete ?

O WinImage é um utilitário de gestão de imagens de disquetes. Uma imagem de uma disquete é um ficheiro que contém todos os dados da disquete (ficheiros, Tabelas de Alocação de Ficheiros (FATs), sector de arranque, directórios...).

Fazendo uma imagem de uma disquete e gravando-a noutra, obtemos uma cópia exacta (como com o comando DiskCopy do DOS). Podemos ler a disquete e escrever a imagem no disco rígido. No dia seguinte, sem usar uma disquete, podemos extrair um ficheiro da imagem. Na semana seguinte, podemos escrever a mesma imagem em duas disquetes novas, por exemplo, sem precisar da disquete original, e criar duas cópias exactas desta.

Podem também criar-se imagens de disquetes com o WinImage. Se se quiserem pôr 5 ficheiros (que ocupem 1.3Mb) numa disquete 3"1/2 HD não formatada, cria-se uma imagem vazia de 1.44Mb, inserem-se os 5 ficheiros nesta imagem oriundos do disco rígido (isto é muito rápido) e, numa operação, formata-se a disquete e escreve-se a imagem nesta.

O WinImage pode formatar e usar disquetes de alta capacidade de formato não-estandardizado (3"1/2 HD 1.72 Mb e 5"1/4 HD 1.44 Mb). Para as usar, tem de ser carregado, antes do Windows 3.1, o programa residente na memória (TSR) FdRead, um programa shareware de Christoph H. Hochstätter que pode obter-se com o utilitário FdFormat. Penso que dar uma olhadela nisto é aconselhável. Este programa residente na memória não é necessário se só usar formatos estandardizados com o WinImage.

Pode carregar uma imagem dos seguintes modos: Lendo uma disquete, ou Lendo um ficheiro de imagem, ou criando uma imagem vazia.

Pode extrair os ficheiros de uma imagem  para qualquer dispositivo (disco rígido, unidade de rede ou disquete).

Podem também adicionar-se ficheiros à imagem.

A imagem pode ser copiada para uma disquete (que tem de possuir o mesmo formato) ou gravada num ficheiro.

Um ficheiro de imagem contém todos os sectores da disquete. Se esta não estiver cheia, pode truncar a imagem.

O WinImage pode ler as imagens de muitos utilitários de cópia de disquetes : Wimage (utilitário FdFormat) de C.H. Hochstätter, CopyVit de Sébastien Chatard, DrDos 6 e OS/2 2.x utilitários de imagens de disquetes, DCF (Disk Copy Fast) de Chang Ping Lee, DF (Disk Image File Utility) de Mark Vitt, Super-DiskCopy da Super Software, SabDu de S.A. Berman, Disk-RW de K. Hartnegg, DiskDupe da Micro System Design, utilitários internos da Microsoft™ e os utilitários de imagem da Lotus™ e o exemplo MFMT da aplicação Windows NT™ que vem com o Kit de Desenvolvimento de Software  (SDK) do Windows NT.


Using WinImage
Usando o  WinImage

O WinImage permite criar, utilizar, modificar e guardar imagens de disquetes. Com o WinImage, pode também abrir-se um ficheiro de imagem .ISO CDRom, em modo só de leitura.

O WinImage mostra na sua janela principal os ficheiros e directórios presentes na imagem actual.

Pode entrar-se num directório fazendo duplo-clique sobre esta. Para voltar ao directório anterior, basta fazer duplo-clique na primeira entrada do directório ("..").

O WinImage trabalha com a imagem em memória. Quando não há nenhuma imagem (como quando se executa o programa), alguns ícones e opções dos menus estão cinzentas (logo inactivas).

Pode criar-se um directório, apagar ou acrescentar ficheiros à imagem, com os ícones do menu Imagem. Pode ainda usar-se o drag-and-drop do Gestor de Ficheiros do Windows para o WinImage para inserir dados numa imagem, ou do WinImage, para extrair da imagem actual deste para outra aplicação.

Podem extrair-se ficheiros de três modos : Extraindo no menu Imagem, lançando um ficheiro fazendo duplo-clique sobre este ou arrastando-o para outra aplicação.

O WinImage permite que o ficheiro de imagem seja arrastado do WinImage para outra aplicação:

Põe-se o ponteiro do rato na barra de estado ou no fundo da barra de ferramentas. Carrega-se o botão esquerdo do rato e mantém-se carregado, põe-se o ponteiro do rato noutra aplicação (que suporte também o drag-and-drop), e larga-se o botão do rato. Esta original função permite que seja acrescentada uma imagem a um ficheiro .ZIP ou .ARJ com o utilitário WinZip de Nico Mak, ou juntar a imagem a uma mensagem de correio electrónico criada com o Microsoft™ MS-Mail, com o  Lotus™ Notes ou com o ccMail.

O utilitário FDREAD.EXE, de C. Hochstätter, é distribuído com a versão Intel do WinImage. O FDREAD é usado para ler disquetes com formato não estandardizado no DOS e Windows. O FDREAD não é necessário para as operações com o  WinImage no Windows 3.1, e não produz qualquer efeito no Windows 95 ou no Windows NT.

É sugerido que não se usem os formatos 820 KB ou 1.72 MB, pois estes não podem ser lidos no Windows NT. É sugerido que, em alternativa, sejam usados o formato DMF ou o formato 1.68 MB.


About DMF
Sobre o  DMF

O formato DMF e 1.68 MB são o mesmo formato físico (80 pistas, 21 sectores/pista). O formato 1.68 MB tem  224 entradas no directório-raiz, e o tamanho de um cluster é de  512 bytes. O formato DMF tem 16 entradas na raiz do directório, e o tamanho de um cluster é de 1024 ou 2048 bytes. A Microsoft usa o formato DMF 2048 para a versão em disquetes de algum do seu novo software. O Windows 95 e o Windows NT 3.5x lêem e gravam directamente no formato DMF, e o FDREAD será necessário para ler esses ficheiros no MS-DOS ou no Windows 3.1.

Algumas disquetes DMF da Microsoft contêm informação para as proteger contra gravação no Windows 95 ou no Windows NT 3.5x. Para gravar nessas disquetes, estas têm de ser reformatadas.

O formato DMF 2048 é frequentemente usado para disquetes de distribuição no Windows 95 e no Windows NT.

No Windows 95, ao contrário do que acontece noutros sistemas operativos, formatar com DMF usa a BIOS e, assim sendo, podem surgir problemas de compatibilidade em alguns computadores. Se surgirem este tipo de problemas, é sugerido que se faça o seguinte :

- Se o seu sistema tem uma Bios flash, faça a actualização da Bios para a versão mais recente. Se tiver uma placa-mãe Intel, podem ser encontradas actualizações para a Bios em ftp://ftp.intel.com/pub/bios.

- Formate a disquete a 1.44 MB antes de tentar o  DMF

- Tente obter mais memória convencional (o ideal será ter um config.sys praticamente vazio)

- Tente usar tanto o winimage.exe como o winima16.exe no Windows 95. (Ignore a mensagem que obterá com o winimage.exe que sugere não correr o programa usando esse sistema operativo)

- Fazer o download do FDFormat (ftp://ftp.coast.net/SimTel/msdos/diskutil/fdform18.zip). No DOS (ou arrancar só na linha de comandos do Windows 95 sem o ambiente gráfico - esta última carregando em F8 e escolhendo a opção 6 - Linha de Comandos em Modo de Segurança ao arrancar) tente 'FDFORMAT A: F168'. Assim como acontece com o WinImage, o FDFormat também usa a Bios. Se o FDFormat não conseguir formatar a 1.68 MB, o WinImage também não será capaz de o fazer.

O problema com a formatação DMF no computador Gateway é geralmente resolvido pela Bios Intel transferida a partir do site de FTP da Intel.

Em Opções Definições, na categoria de Disquete, tem estas opções no Windows 95:

- se Usar a nova tecnologia de formato DMF E Usar nova tecnologia DMF também para gravar dados estiverem seleccionados, o WinImage usa um novo código (introduzido no WinImage 3.00) para o formato DMF.

- se Usar a nova tecnologia de formato DMF E Usar nova tecnologia DMF também para gravar dados não estiverem seleccionados, o WinImage usa o mesmo código para formatar em DMF que na versão 2.50, mas com alguns bugs corrigidos.

- se Usar a nova tecnologia de formato DMF não estiver seleccionado, o WinImage usa o mesmo código que na versão 2.20 para formatar (de facto, no WinImage 2.50, havia um bug, esta opção não tem qualquer efeito...)

Existe uma opção para modificar o GAP aquando da gravação DMF, no registro. (ou no WinImage.ini para a versão de 16 bits), em HKEY_CURRENT_USER\Software\WinImage\iGapDmf. O valor 0 significa GAP DMF estandard. (um utilizador necessita 17 para uma drive de 2.88, digam-me se têm problema com o DMF resolvido pelo GAP)


File Menu
Menu Ficheiro

Novo

Cria uma nova imagem, vazia. Tem de escolher-se um formato (por exemplo 1.44  Mb).

Abrir

Abre um ficheiro de imagem.

Fechar imagem

Fecha a imagem actual.

Guardar

Guarda a imagem actual.

Guardar como

Guarda a imagem actual com um nome diferente.

Assistente de Automatização

Abre a caixa de diálogo do Assistente de Automatização.

Sair

Para sair do WinImage.


Image Menu
Menu Imagem

Criar directório

Cria um directório na imagem actual.

Seleccionar

Selecciona ficheiros na imagem actual.

Inserir

Insere ficheiros na imagem actual.

Inserir um directório

Insere os ficheiros de um directório completo (e subdirectórios) na imagem actual.

Extrair

Extrai ficheiros da imagem actual.

Se nenhum ficheiro estiver seleccionado, o WinImage extrai todos os ficheiros da imagem. De outro modo extrai apenas os ficheiros seleccionados.

Dependendo da opção de Confirmação, ter-se-á que especificar o caminho para onde se deseja extrair os ficheiros. (uma caixa de diálogo com alguns campos de Preferências será mostrada).

Apagar ficheiro

Apaga ficheiros da imagem actual, após ser pedida confirmação da acção.

Se nenhum ficheiro estiver seleccionado, o WinImage apaga todos os ficheiros da imagem. De outro modo apaga apenas os ficheiros seleccionados.

Mudar o Nome

Muda o nome do volume da imagem actual.

Mudar o Tamanho

Muda o tamanho da imagem actual.

O novo tamanho terá de ser maior que o tamanho total dos ficheiros que constituem a imagem (Pode transformar-se uma imagem de 1.44 MB numa de 360 KB apenas se os ficheiros da imagem ocuparem menos de 360 KB.

Desfragmentar a imagem actual

Desfragmenta os ficheiros da imagem actual.

Informação da imagem

Mostra informação acerca da imagem actual, e deixa-o editar o comentário da imagem.


Diskette Menu
Menu Disquete

Usar a unidade A: ou B:

Usa a unidade A: ou B: para ler e gravar em disquetes.

Num computador com duas unidades de disquetes, este comando permite que se escolha a unidade que se quer usar para ler ou gravar em disquetes.

Formatar disquete

Formatar uma disquete vazia.

Criar imagem CDRom Iso

Criar um ficheiro de imagem ISO de um CDRom e abri-la. Necessita do Windows NT para usar esta opção.

Ler disquete

Lê uma disquete e guarda a sua imagem na memória.

Comparar disquete

Compara a imagem actual com o conteúdo de uma disquete.

Gravar em disquete

Grava a imagem actual numa disquete.

Formatar e gravar em disquete

Formata uma disquete e grava nesta a imagem actual.


Option
Menu Opções

Ordenar por Nome

 Ordenar por Tipo

 Ordenar por Tamanho

 Ordenar por Data

Estas opções são usadas para escolher o critério pelo qual os ficheiros da imagem actual são ordenados.

Fonte

Muda a fonte actual (usada para mostrar os ficheiros da imagem actual).

Definições

No Windows 95, Windows NT 3.51 ou Win32s 1.30, todas as opções estão numa caixa de diálogo com abas em cima. Os itens nas caixas de diálogo são os mesmos que nas Preferências, Confirmação e Som e aviso do menu Opções da versão para Windows 3.1. Os itens seguintes só existirão na versão para Windows 95, Windows NT 3.51 e Win32s 1.30, em adição no meu Opções, Preferências na categoria de Disquete:

- Usar IOCTL : Indica ao WinImage para usar operações 32 bit IOCTL (excepto para o formato DMF, o qual não é afectado por esta opção). Normalmente, esta opção está escolhida.

- Usar a nova tecnologia de formato DMF  : Se esta opção não estiver escolhida, o WinImage formata com o DMF da mesma maneira como fazia na versão 2.20. Se estiver escolhida, é usado um novo código.

- Formatação Rápida a 1.44 MB antes do DMF : Se esta opção estiver escolhida, o WinImage faz uma formatação rápida a 1.44 MB antes de formatar em DMF. Parece ser difícil formatar uma disquete nova em DMF sem a formatar primeiro a 1.44 MB.

Para mais informações sobre o DMF, leia a secção DMF.

Preferências

Determina as opções do WinImage

Vê-se esta caixa de diálogo:

Ignorar pista não usada na leitura  : se esta opção estiver escolhida, ao ler (ou a comparar) uma disquete que não está cheia, o WinImage ignora as pistas que não estiverem a ser usadas.

Ignore pista não usada na gravação  : se esta opção estiver escolhida, quando se estiver a gravar numa disquete, uma imagem que não esteja cheia, o WinImage ignora as pistas não usadas.

Verificar gravação  : se esta opção estiver escolhida, o WinImage verifica quando está a gravar para uma disquete. Isto leva mais tempo, mas assim tem-se a certeza de que a disquete está em boas condições para ser lida.

Usar apenas formato estandardizado  : se esta opção estiver escolhida, o WinImage cria apenas disquetes com formatos estandardizados (as quais não necessitam do FDREAD).

Escolher disquete para imagem  : se esta opção estiver escolhida, o WinImage escolhe um tipo de disquete para a imagem em memória.

Truncar parte não usada da imagem  : se esta opção estiver escolhida, o WinImage reduz o tamanho da imagem quando está a gravar um ficheiro de imagem que não esteja cheio.

Usar o ajudante de incremento para abrir/guardar : se esta opção estiver escolhida, o WinImage incrementa o nome do ficheiro em 1: Após abrir (ou guardar) o ficheiro DISK01.IMA, o WinImage propõe DISK02.IMA na operação seguinte de abrir (ou guardar).

Caminho  :  Aqui especifica-se de onde se obtêm os ficheiros para formar a imagem.

Estas três opções são para extrair subdirectórios (quando os directórios estão incluídos na selecção aquando da extracção, ou se não existir qualquer selecção)  :

Ignorar subdirectórios  : O WinImage não extrairá o(s) subdirectório(s) seleccionado(s).

Extrair tudo no mesmo directório : O WinImage extrai os ficheiros num subdirectório da imagem na localização do Caminho.

Extrair com nome do caminho: O WinImage extrai os ficheiros de um subdirectório da imagem para um subdirectório da localização do Caminho.

Visor por defeito: define qual a aplicação lançada quando se faz duplo-clique sobre um ficheiro que não está associado a nenhuma aplicação.

Confirmação

Inserir : As 2 primeiras opções dão-nos a hipótese de que se permita/não permita o uso de uma caixa de diálogo quando se estão a inserir ficheiros. A última opção é para pedir confirmação quando se substituem ficheiros.

Extrair : As três primeiras opções controlam o aparecimento de uma caixa de diálogo de confirmação quando se estão a extrair ficheiros.

Confirmar sobreposição ao extrair : se esta opção estiver escolhida,  e se ao extrair se corre o risco de sobrepôr um ficheiro, o WinImage pede uma confirmação da operação.

Confirmar ao apagar ficheiros : esta opção controla o aparecimento de uma caixa de diálogo de confirmação quando se estão a apagar ficheiros da imagem.

Opções para os utilizadores registados : ver Registo.

Verificar o conteúdo da disquete antes de gravar : se esta opção estiver escolhida, o WinImage pede confirmação antes de gravar numa disquete a qual contém dados.

Som e aviso

Escolher som e mensagem

Com esta opção, o WinImage pode tocar som (beep ou, com uma placa de som, .WAV, .MID e, no Windows NT ou no Windows 95, ficheiros .AVI).


Batch
Assistente de Automatização

Com o Assistente de Automatização, podem obter-se operações em cadeia em diversas imagens. Escolhendo Assistente de Automatização no menu Ficheiro, ver-se-á:

Quando o WinImage executa o processo automático, repete a sequência : cria uma imagem em memória (origem) e usa esta imagem para guardar (no destino). Quando a origem não tiver qualquer imagem, a operação estará completa.

Tem de escolher-se uma das seguintes fontes:

- Conjunto de disquetes : O WinImage lerá algumas disquetes. Deve indicar-se o número de disquetes a ler.

- Conjunto de ficheiros de imagem : O WinImage irá carregar algumas imagens. Pode abrir-se um ficheiro de listagem (.WIL), ou acrescentar algumas imagens.

- Inserção de directório : O WinImage inserirá directórios numa imagem. Se o nome do directório contiver um número, pode incrementar o nome do directório, e fazer uma imagem para cada directório. Se um directório fôr maior que uma imagem, o WinImage faz diversas imagens.

Tem de se escolher um, ou mais, destinos:

- Conjunto de disquetes : O WinImage gravará em algumas disquetes. Pode dizer se se quer formatá-las.

- Conjunto de ficheiros de imagem : O WinImage gravará algumas imagens. Deve especificar-se o nome do primeiro ficheiro, e o WinImage incrementa o nome do ficheiro. Pode opcionalmente fazer-se um ficheiro de listagem (.WIL) com um comentário.

- Extracção de Ficheiro : O WinImage extrairá um ficheiro de uma imagem para os directórios que sejam especificados. O WinImage pode ainda incrementar o nome do directório.

Neste exemplo, o WinImage extrai ficheiros de imagem de DISK1.IMA até DISK5.IMA para os directórios c:\temp\disk1 até c:\temp\disk5.


Evolution of WinImage
Evolução do WinImage

Septembro de 1996 : Versão 3.00

- Acrescenta ficheiros de imagem comprimidos (.IMZ e .WLZ), Zip compatíveis

- Acrescenta comentários nos ficheiros de imagem comprimidos

- Acrescenta o drag and drop do WinImage para o Explorador do Windows 95/Windows NT 4.0 (para extrair um ficheiro)

- Quando arrasta um ficheiro para o WinImage (para o injectar) sem abrir uma imagem, O WinImage mostrará automaticamente a caixa de diálogo Novo.

- O WinImage pode copiar disquetes de MacIntosh de 1.44 MB (mas não vê ficheiros numa imagem MacIntosh)

- No Windows NT, o WinImage pode construir uma imagem CDRom ISO.

Abril de 1996 : Versão 2.50

- Suporte do novo controlo de exibição de ficheiros (ícones grandes, ícones pequenos, etc.) e caixas de diálogo com abas em cima para as definições, no Windows NT 3.5x, Windows 95 e Win32s 1.30

- Abrir uma imagem Iso CDRom em modo só de leitura

- Corrige um bug ao formatar DMF no Windows 95

Setembro de 1995 : Versão 2.20

- Suporte para a versão Intel do Win32s para 32 bits no Windows 3.1x

- Formatar disquete nova sem criar uma imagem nova

- Corrige um bug ao formatar e gravar DMF no Windows 95 e Windows NT 3.5x

Junho de 1995: Versão 2.10

- Compatibilidade com o Windows 95

- Suporte para as disquetes DMF - 1.68 Mb da Microsoft

Janeiro de 1994: Versão 2.00

- Assistente de Automatização

- Mostrar o directório da disquete ao lê-la

- O WinImage pode ser minimizado ao ler ou gravar numa disquete

- Nova barra de ferramentas

- Informação sobre a imagem

- Barra de Título

- Aviso sonoro

- Suporte para recurso .DLL (para outras línguas além do francês e inglês)

Setembro de 1993: Versão 1.11

Suporte de arrastamento de directórios do Gestor de Ficheiros do Windows.

Setembro de 1993: Versão 1.10

principais diferenças:

-  Versão para Windows NT: construída para a versão lançada do NT, servidor drag-and-drop corre correctamente.

-  Funções para apagar ficheiros numa imagem, mudar formato e desfragmentar.

-  Servidor de arrastamento de um ficheiro de imagem.

-  Melhor usabilidade: novo menu, novas opções e caixas de diálogo de confirmação, Sempre por cima no menu de sistema, últimos 4 ficheiros no menu Ficheiro, ajuda na barra de ferramentas através de um botão

-  Incremento dos nomes dos ficheiros.

-  Melhor suporte para comparar e gravar opções.

Maio de 1993  : Versão 1.0

Primeira versão.

Estou a planear escrever um WinImage auto-extractor (poderá criar um ficheiro Win32 EXE que recria ou extrai ficheiros da imagem incluida quando executado). Um WinImage SDK (Um DLL Win32 com funções para criar uma imagem, ler/gravar em ficheiro ou disquete, inserir/extrair...) está tembém planeado. Enviem-me um email se este projecto puder ser útil para si.

Uma versão profissional do WimImage está também planeada. Conterá o auto-extractor e o SDK, uma função imprimir/exportar directório e outras funções avançadas.

Existem duas versões do WinImage: uma versão de 16 bits para o Windows 3.1 e uma versão de  32 bits para o Windows NT (WINIMAGE.EXE). Ler ou gravar em disquetes como operações de fundo usando o WINIMAGE.EXE DEFINITIVAMENTE NÃO piorará o desempenho das aplicações no Windows NT ou no Windows 95 (com a excepção das operações no formato DMF no Windows 95).

Existem versões Intel 80x86, MIPS R4000, PowerPC e Dec Alpha do WinImage NT. Estou interessado em receber a opinião de utilizadores da versão RISC do WinImage.

O WinImage existe em versões em Inglês, Françês, Alemão, Italiano, Português e Espanhol. Se quiser fornecer traduções do WinImage ou da documentação noutra lingua, por favor contacte-me.

O ficheiro WINIMAGE.EXE (a versão Win32 do WinImage) usa os ficheiros WIM16T95.DLL e WIM32T95.DLL no Windows 95, e o ficheiro WIM1632S.DLL no Windows 3.1x + Win32s. O ficheiro HLR20A16.EXE, distribuído em algumas versões beta, já não é agora usado.

A próxima versão do WinImage estará apenas disponível em Win32, sendo o suporte para o  Windows 3.1 apenas fornecido através das extensões Win32s (ftp://ftp.microsoft.com/softlib/MSLFILES/PW1118.EXE).

Espero que me envie a sua opinião sobre o WinImage. A minha identificação na CompuServe é 100144,2636 e o meu endereço de e-mail na Internet é 100144.2636@compuserve.com.

Se achar o WinImage útil, dê-o a um amigo e disponibilize-o na sua BBS.


Acknowledgements
Agradecimentos

Construir um software user-friendly  requer a ajuda de imensas pessoas.

Os utilitários de Dos FdFormat e Wimage de Christoph H. Hochstätter  deram-me algumas ideias excelentes. Sem o código-fonte, não poderia formatar disquetes de grande formato.

Construindo novos ícones e imagens, o François Liger deu ao WinImage uma melhor imagem. Dando-me algumas partes do código, poupou-me imenso tempo.

Corrigindo a documentação Francesa, Monique Vollant permitiu-me ter uma melhor sintaxe. François Liger, Joël Demay e Michael Segall  fizeram a mesma coisa com a documentação Inglesa. E Kent Cedola, Mickey Lane e Mary Geddry construíram as versões Dec Alpha e Mips R4000 Windows NT.

Algumas ideias e testes têm vindo de beta-testers. Agradeço a David Chemla, Fabrice Letard, Thierry Halin, Ralph Burri e particularmente a Joël Demay, Michel Nedelec e Luc Coiffier.

Patrick Rafamantanantsoa, Bernard Maudry, Nico Mak, Serge Delbono e Michael Segall deram-me algumas ideias adicionais para o WinImage.


Find WinImage
Onde encontrar o WinImage

Pode encontrar a última versão do WinImage :

- no web site do WinImage, http://ourworld.compuserve.com/homepages/gvollant/winimage.htm

- na BBS francesa em  (33-1) 49.60.10.70 (login e password : WinImage)

- no fórum WUGNET da Compuserve (librarie disk/disk util), e WinShare (librarie disk/disk util and utility NT)

- no ftp.cica.indiana.edu, Simtel (oak.oakland.edu) e mirror ftp site.

- Na CompuServe, fórum WUGNET (livraria disco/utilitários de disco), e WINFR (livraria disco/utilitários de disco e utilitários NT)

Pode encontrar estes ficheiros : (xx é o número da versão, por exemplo WINIMA30.ZIP é o  ZIP para a versão 3.00) :

- WINIMAxx.ZIP : Ajuda e executáveis tanto para Windows 95/NT Intel e Windows 3.1 + Win32s 1.30 (win32)

- WIMALT30.ZIP : Ajuda e executáveis para Windows 3.1 (win16). A versão 3.00 é definitivamente a última versão win16.

- WIMAXPxx.ZIP : Ajuda e executável para Windows NT Dec Alpha

- WIMAMPxx.ZIP : Ajuda e executável para Windows NT Mips R4000

- WIMAPPxx.ZIP : Ajuda e executável para Windows NT PowerPC

- WIMAFRxx.ZIP : Ficheiros de ajuda e recurso em Françês.

- WIMADExx.ZIP : Ficheiros de ajuda e recurso em Alemão

- WIMAESxx.ZIP : Ficheiros de ajuda e recurso em Espanhol

- WIMAITxx.ZIP : Ficheiros de ajuda e recurso em Italiano

- WIMAPTxx.ZIP : Ficheiros de ajuda e recurso em Português

Por exemplo, um utilizador françês do WinImage 3.0 para Windows 95 fará o download dos ficheiros WINIMA30.ZIP e WIMAFR30.ZIP e descompacta-os (unzip) no mesmo directório.


Registering
Registo

WinImage é um produto shareware, pode copiá-lo, distribuí-lo e testá-lo, mas se o usar, tem de o registar. Assim receberá uma licença, um código de registo e a última versão.

Se registar o WinImage, você receberá um número de registo. Assim pode escolher Registo no menu Opções, e escrever este código. A seguir, pode ir às Preferências (menu Opções) e optar por esconder o primeiro écran..

O preço da licença é de 150 francos franceses ou $30.00, agora, para cada licença particular.

Envie um cheque (em francos franceses ou US$) para  :

Gilles Vollant

13, rue François Mansart

91540 Mennecy

France

Fax  : (33) (1) 64 99 94 55

Ou se preferir :

                       Licenças para sites - pode contactar WindowShare B.P. 2075 / 57051 Metz cedex 2 France, Fax : (33) 87 32 37 75

Pode usar o serviço de registo de shareware da CompuServe (GO SWREG). O número de registo do WinImage é o 1233.

Pode também registar-se pela Internet. Ligue-se à seguinte morada http://ourworld.compuserve.com/homepages/gvollant/winimage.htm#order

Encomenda por Cartão de Crédito:

Para encomendar por MasterCard, Visa, American Express ou Discover, ligue para a  Public (software) Library em 1-800-2424-PsL ou 1-713-524-6394 ou envie a sua encomenda por FAX para 1-713-524-6398 (número de telefone dos E.U.A.) ou através do e-mail da CompuServe para 71355,470. Pode também enviar encomendas por cartão de crédito para a PsL na morada P.O. Box 35705, Houston, TX 77235-5705. Tem que dar o nome do portador do cartão exactamente como aparece no cartão de crédito mais a morada de cobrança do cartão. O horário do escritório da PsL é das 7:00 am às 6:00 pm CST (de Segunda a Quinta) e das 7:00 am às 12:30 pm CST (às Sextas). Pode dar o seu endereço na Internet, se tiver.

O número do WinImage no serviço de registo da PsL é #10976.

Use estes números apenas para encomendas por Cartão de Crédito. Para licenças para sites ou informação sobre o WinImage, contacte-me na CompuServe 100144,2636.

Este software é produzido por um membro da Association of Shareware Professionals (ASP). A ASP quer garantir que o princípio do shareware funcione para si. Se é incapaz de resolver um problema relacionado com shareware com um membro da ASP contactando-o directamente, talvez a ASP seja capaz de ajudar. A ASP Ombudsman pode ajudá-lo com uma disputa ou problema com um membro da ASP, mas não fornece suporte técnico para qualquer produto dos seus membros. Por favor escreva para a ASP Ombudsman na morada 545 Grover Road, Muskegon, MI 49442-9427 USA, FAX 616-788-2765 ou envie uma mensagem CompuServe através do Mail da CompuServe para a ASP Ombudsman 70007,3536.

Os clientes Japoneses podem contactar a P&A Shareware Co, Ltd., of Japan 302 Bellwins, 1367-23, Nakagami, Akishima, Tokyo, 196, Telefone do Japão: 0425-46-9141 / Fax: 0425-46-9142 (NIFTY : PAF02461, internet email:PAF02461@niftyserve.or.jp).