; TESTMSG.DEF		Module Definition File

NAME         TESTMSG

DESCRIPTION 'Title bar utility'

CODE         MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA         MOVEABLE MULTIPLE

EXETYPE      WINDOWS

STACKSIZE	   8192
HEAPSIZE     512

EXPORTS

