LIBRARY SIGHTTPD

EXETYPE WINDOWS

CODE    PRELOAD
DATA    PRELOAD SINGLE MOVEABLE

HEAPSIZE    1024        ; room for local variables

EXPORTS
			WEP			@1
			SigHTTPD	@2
			WindCatcher	@3

