NAME		shutsrvr
EXETYPE		WINDOWS
DESCRIPTION 'HTTPD Server Killer'
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

HEAPSIZE	8192
STACKSIZE	8192


