LIBRARY  XMODEM

EXETYPE WINDOWS

DATA    SINGLE MOVEABLE

HEAPSIZE    2048        ; room for local variables

EXPORTS                 ; procedures called by Windows
	WEP               @1
	GET_DLL_CAPS      @2
	ADVANCED_DLL      @3
	STARTDLL_XFER     @4
	DLL_XFER          @5
	SetupDlgProc      @6
