LIBRARY   NPCLOCK  INITINSTANCE TERMINSTANCE
PROTMODE
CODE      MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA      MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL

EXPORTS
        NP_GetEntryPoints   @1
        NP_Initialize       @2
        NP_Shutdown         @3
        _DLL_InitTerm       @4
