
          ^t-=>  T E R M I N A T E    C O N F I G U R A T I O N  <=-^n

 Terminate ohjelman asettelu on maailman helpoin asia. Kaikki optiot ja
 toiminnot on jo asennettu antamaan paras suorituskyky - kaikki mitä sinun
 tulee tehdä on säätää muutamia asioita, joiden haluat toimivan toisella
 tavalla. Muista: jos et ymmärrä jotain asiaa - jätä se niinkuin se on äläkä
 muuta sitä!

 Jos teet virheen ja koneesi jumittuu, väärän laitevalinnan tms takia, voit
 käynnistää Terminaten ^h/CONFIG^n parametrilla. Tämä käynnistää vain
 konfiguroinnin ja poistuu sen jälkeen Terminate ohjelmasta ilman
 tietoliikenneporttien tms. käynnistämistä.

                  ^bRead below for all commandline switches.^n

                     ^m╒══╡^t Change configuration ^m╞╕
                     │ ^nScreen and colors        ^m│
                     │^r Communications setup     ^m│
                     │ ^nGeneral options          ^m│
                     │ ^nToggles                  ^m│
                     │ ^nModem and dialing        ^m│
                     │ ^nFilenames and paths      ^m│
                     │ ^nProtocol options         ^m│
                     │ ^nEmulation/keyboard setup ^m│
                     │ ^nHost settings            ^m│
                     │ ^nLogin strings/scripts    ^m│
                     │ ^nUsers/IEMSI/Security     ^m│
                     │ ^nPoint system             ^m│
                     │ ^nCost management          ^m│
                     │ ^nRegistration info        ^m│
                     │ ^nWrite setup to disk      ^m│
                     ╘══════════════════════════╛^n


 ^hScreen and colors^n

  Tässä kohdassa voit asetella näyttöön liittyvät asiat. Värit, ikkunat,
  videomuodon, koodisivun jne.

 ^hCommunications setup^n

  Eräs kaikkein tärkeimmistä valikoista. Sarjaportin asettelu on itseasiassa
  ensimmäinen asia joka sinun tulisi aina asetella pääteohjelmissa siten,
  että tietoliikenne toimii, eikä virheitä esiinny.

 ^hGeneral options^n

  Asettele Terminate aivan kuten haluat ja määrittele ulkoiset ohjelmat jotka
  voidaan kutsua käyttöön painamalla Ctrl+Shift F-näppäimiä.

 ^hToggles^n

  Vivut, jotka voidaan kääntää päälle ja pois.

 ^hModem and dialing^n

  Kun olet määritellyt koneesi, tulee sinun määritellä modeemi antamaan
  paras mahdollinen suorituskyky. Monet suositut modeemit ovat jo poiminta-
  valikossa, ja se laajenee jatkuvasti.

 ^hFilenames and paths^n

  Määrittele tiedonsiirtohakemistot itsellesi ja itseltäsi tapahtuvaa siirtoa
  varten, ulkoiselle teksturille / listaajalle jne. Oletustiedostot, jotka
  ladataan kun Terminate käynnistyy.

 ^hProtocol options^n

  Ulkoisten ja sisäisten protokollien asettelu. Protokollat eli 
  tietoliikennekäytännöt suorittavat tiedostosiirrot sinun ja toisen
  järjestelmän välillä.  Useimmin käytetty on Zmodem. Sen lisäksi että se on
  erittäin tehokas se aloittaa siirron itsellesi automaattisesti, se kykenee
  myös toipumaan tiedostoista, joita ei saatu kokonaan siirrettyä. Jos yhteys
  katosi kesken siirron, se kykenee jatkamaan katkoskohdasta ilman, että koko
  tiedostoa tarvitsee siirtää uudelleen.

 ^hEmulation setup^n

  Kuinka Terminaten tulisi reagoida saapuviin merkkeihin. ANSI on yksi eniten
  käytetyistä emulaattoreista maailmassa, koska se on yksinkertainen. Jos
  olet valinnut ANSIn ja Terminate saa koodijonon ESC2J (ESC=#27) ruutu
  tyhjennetään.  Terminate käyttää oletuksena AVATARia yhdessä ANSIn kanssa -
  eli se tarkoittaa, että se ymmärtää sekä AVATAR, että ANSI ohjeusmerkkejä
  samanaikaisesti. Tämä on suositeltava asetelma.

 ^hHost settings^n

  Host-Mode tarkoittaa, että asettelet Terminaten käsittelemään saapuvia
  soittoja ja antamaan tietyille käyttäjille tietokoneesi käyttöön.

 ^hLogin strings/scripts^n

  Sen sijaan, että kirjoittaisit monimutkaisia script kielisiä ohjelmia,
  jotka pitää erikseen kääntää, Terminatessa on useita pieniä mini-scriptejä,
  joiden tulisi kirjata sinut melkein mihin tavalliseen BBS järjestelmään
  tahansa. Myöhemmät versiot tulevat vielä omaamaan yksityiskohtaisen ja
  kehittyneen script kielen (tällä hetkellä vielä beta testeissä). Voit
  määritellä merkkijonoissa kaikkia mahdollisia kysymyksiä joita haluat
  Terminaten tunnistavan kuten 'WHAT IS YOUR NAME','PASSWORD', jne.

 ^hUsers/IEMSI/Security^n

  Määrittele 10 eri käyttäjää. Jokaista voidaan käyttää soittamaan
  järjestelmään, käyttäjän määrittelemiseen joka soittaa Host-Modeen tai
  kun käytät Alijärjestelmää (point).

 ^hPoint system^n

  Kaikki asettelut fido verkon alijärjestelmälle (point) mahdolistaen sinun
  lähettää ja vastaanottaa postia ja tiedostoja.

 ^hCost management^n

  Antaa sinulle mahdollisuuden laskea tarkkaan kuinka paljon linjamaksuihin
  kuluu rahaa kutsuessasi muita järjestelmiä.

 ^hRegistration info^n

  Jos tämä on rekisteröity PROFESSIONAL versio, tarkasta, että henkilö-
  kohtaiset tietosi ovat oikein täytetty. Tämä valikko myös kertoo kuinka
  voit helposti päivittää ohjelmsitosi PROFESSIONAL versioksi jos se ei
  vileä sitä ole...

 ^hWrite setup to disk^n

  Konfiguraation tallennus automaattisesti on yleensä päällä Vivut valikossa.
  Konfiguraatio kirjoitetaan automaattisesti muistiin, kun poistut
  konfiguraatiovalikosta, joten et menetä jo asettelemiasi arvoja edes
  silloin kun koneesi jostain syystä jumittuu jonnekin ulkoiseen ohjelmaan.

                  ^bC O M M A N D L I N E    S W I T C H E S^n

 ^h/CONFIG^n

  konfiguroi vain .CFG tiedoston ja palaa sitten ilman minkään osan
  käynnistämistä.

 ^h/F^n

  Käynnistetään vain tiedostopalvelimen, jonka jälkeen lopetetaan.

 ^h/HOST^n

  Aloita Terminate normaalisti, mutta siirry senjälkeen Host-Modeen. Tämän
  voit automatisoida AUTOEXEC.BAT:ssa jos haluat aloittaa Host-Moden
  vahingossa tapahtuneen käynnistymisen jälkeen (esim. sähkökatkos). Jos
  kutsut Terminaten postiohjelmasta, kuten Portal of Power sinun tulee
  käyttää ^h/LOGIN^n valitsinta, jolla käyttäjä kirjautuu, ja poistuu
  Host-Modesta ja lopettaa ohjelman. Komentorivi postiohjelmalle on
  ^hTERMINAT /HOST /LOGIN^n

 ^h/POINT^n

  Aloittaa suoraan alijärjestelmänä, poistuu suoraan DOSiin kun ESC
  painetaan.

 ^h/C:filename.ext^n

  Käytä vaihtoehtoista konfigurointitiedostoa. Voit myös käyttää ympäristö-'
  muuttujia tiedostonimessä, jotka korvataan kun tiedosto avataan
  (Network:/C:TERMINA%NET%.CFG)

 ^h/NOCARD^n

  Älä testaa tai käytä äänikortteja. (Laitteesi saattaa jumittua jos tätä
  ei oltu käännetty pois päältä kun sinulla ei ole laittessa äänikorttia).
  Windowsia käytetäessä voit myös kytkeä tämän pois päältä, muutoin Windows
  saattaa ilmoittaa 'laite jo käytössä' tms.)

 ^h/SKIP^n

  Ohita systeemi-infotestit, PS/2 testi. Tämä taas kestää vain mikrosekunteja
  ja tarvitsee kytkeä pois vain jos laitteesi jumiutuu Terminate ohjelman
  käynnistykseen.

 ^h/DISK^n

  Pakota overlay tiedosto pysymään levyllä. Jos sinulla on nopea levyohjain
  ja levy, et välttämättä tarvitse overlayta muistissa. Muistista käyttö
  nopeuttaa kuitenkin valikkoja kovasti.

 ^h/BUF:xxx^n

  Jos et lataa overlay muistiin, voit suurentaa overlay puskurin kokoa, mutta
  se kaappaa normaalia alamuistia. xxx arvo osoittaa kuinka paljon kilotavuja
  lisätään aikaisempaan puskurikokoon. Puskuri ei koskaan voi olla alle
  pioenimmän overlay tiedoston koon.

 ^h/NOXMS^n

  Terminate yrittää aina saada ensin XMS muistia, koska se on nopeampaa kuin
  EMS muisti. Jos jostain syystä haluat ettei Terminate koskaan yritä saada
  XMS muistia tai haluat pakottaa Terminaten käyttämään EMS muistia, voit
  käyttää tätä valitsinta.

 ^h/DIAL:xxx^n

  Käynnistymisen jälkeen, soitetaan tähän puhelinmuistion numeroon ja
  kytkeydytään yhteydelle.

 ^h/BOSS[:x]^n

  Soita isäntäjärjestelmälle ja lähetä/vastaanota sanomia/tiedostoja.
  x tarkoittaa mitä isäntäjärjestelmää kutsutaan. Jos /BOSS tai /BOSS:0
  on määritetty, Terminate soittaa kaikki isäntäjärjestelmät, joilla on
  automaattivalinta päällä.

 ^h/CALL:node/name^n

  Etsi solmuluettelosta solmunumeroa tai merkkijonoa ja kutsu ensimmäistä
  löydettyä.

 ^h/FIX^n

  Etsi/Päivitä BIOS dataalueet sarjaporteille. Tallentaa normaalit arvot COM
  porteille alamuistissa ja bios laitteiden liput siten, että näyttäisi kuin
  sinulla olisi 4 com porttia. Terminate ei tätä tarvitse, mutta jokin
  ulkoinen rutiini saattaa tarvita.

 ^h/SCRLEN:xxx /SCRCOL:xxx^n

  Jos käytät muokattuja videomuotoja, tai videomuotoa jota Terminate ei osaa
  tunnistaa, sinulla tulee ongelmia ruudun koon kanssa. Nämä parametrit
  auttavat sinua pakottamaan ruudun koko. Älä asenna kokoa suuremmaksi kuin
  ruutusi on, koska se antaa ennakoimattomia tuloksia.

 ^h/DEVICE:x^n

  Pakota Terminate tietylle laitteelle/välineelle käynnistyksessä.

 ^h/PORT:x^n

  Pakota tietylle COM-portille aloituksessa.

 ^h/BAUD:x^n

  Pakota tietty siirtonopeus aloituksessa.

 ^h/TASK:x^n

  Jos Terminate ei osaa tunnistaa moniajuria jostain syystä, voit pakottaa
  Terminaten luulemaan, että se käyttää moniajuria, joka taas tarkoittaa
  sitä, että se vapauttaa aikavälejä kutsumasta kyseiselle moniajurille.

   1 = OS/2
   2 = Windows
   3 = DESQview
   4 = TaskView
   5 = TopView
   6 = DoubleDos
   7 = Virtual

 ^h/MODE:x^n

  Pakota videomuoto 0=Mono,1=CGA,2=EGA,3=MCGA,4=VGA
  Jos käytät /MODE Terminate ei yritä tunnistaa videosovitinta, mutta olettaa
  sinun olevan oikeassa.

 ^h/UPG^n

  Muodostaa UPGRADE.CFG tiedoston oletusarvoilla. Tätä tiedostoa käytetään
  kun vanhoja versioita päivitetään, mutta voit myös käyttää sitä tesaamaan
  ja käynnistämään Terminate käyttämällä TERMINAT /C:UPGRADE.CFG.


