                     COM4/BIOS4-PORTIN MUISTIOSOITE
                     ------------------------------
Jos ulkoinen modeemisi on kytketty mikrosi tietoliikenneporttiin COM4 tai
korttimodeemi on sillattu porttiin COM4, on sinun kerrottava KermitSampo-
ohjelmalle tietoliikenneportin muistiosoite. Tietoliikenneportin 
muistiosoite on määritelty modeemin asennusvaiheessa modeemissa tai
modeemikortissa olevilla pienillä kytkimillä, ns. DIP-kytkimillä tai
"jumppereilla".

Kytkimien ja jumppereiden mahdolliset arvot kerrotaan modeemisi käsikirjassa.
Voit saada apua myös laitteistosi tai modeemisi toimittajalta. Muistiosoite 
on annettava heksadesimaalilukuna.

HUOMAA!
Muistiosoitteen lisäksi voidaan kytkimillä muuttaa myös COM4-portin ns.
keskeytystaso. Jos se on määritelty muuksi kuin IRQ3:ksi (esim. IRQ9), 
käytä tietoliikenneportina porttia BIOS4.


Enter = paluu valikkoon ilman muutoksia
X     = valitaan oletusarvo 02E8 (yleisin COM4-portin muistiosoite)
Y     = valitaan oletusarvo 03E8

