                     COM3/BIOS3-PORTIN MUISTIOSOITE
                     ------------------------------
Jos ulkoinen modeemisi on kytketty mikrosi tietoliikenneporttiin COM3 
tai korttimodeemi on sillattu porttiin COM3, on Sinun kerrottava 
KermitSampo ohjelmalle tietoliikenneportin muistiosoite. Tietoliikenne-
portin muistiosoite on määritelty modeemin asennusvaiheessa modeemissa 
tai modeemikortisssa olevilla pienillä kytkimillä, ns. DIP-kytkimillä 
tai "jumppereilla". 

Kytkimien ja jumppereiden mahdolliset arvot kerrotaan modeemisi käsikirjassa.
Voit saada apua myös laitteistosi tai modeemisi toimittajalta. Muistiosoite
on annettava heksadesimaalilukuna.

HUOMAA!
Muistiosoitteen lisäksi voidaan kytkimillä muuttaa myös COM3-portin ns.
keskeytystaso. Jos se on määritelty muuksi kuin IRQ4:ksi (esim. IRQ5), 
käytä tietoliikenneportina porttia BIOS3.

Enter = paluu valikkoon ilman muutoksia
X     = valitaan oletusarvo 03E8 (yleisin COM3-portin muistiosoite)
Y     = valitaan oletusarvo 02E8

