                        TIETOLIIKENNEPORTTI
                        -------------------
Valitaan tietoliikenneportti eli portti, johon ulkoinen modeemi on kytketty 
tai portti, johon korttimodeemi on siltauksilla asetettu. 

Ellet tiedä, missä tietoliikenneportissa modeemisi on, voit etsiä sen pääva-
likon valinnalla 4 eli modeemitestillä.

Jos modeemitesti löytää modeemin tietoliikenneportista BIOS3 tai BIOS4, voit
joutua määrittelemään käytettävän portin muistiosoitteen parametriasetusten 
(päävalikko kohta 2) kohdissa 7 ja 8. Tämä on tarpeen vain, mikäli olet 
modeemin asennusvaiheessa muuttanut modeemin osoitteen "jumppereilla".

Mahdollisia tietoliikenneportin arvoja ovat   1 = COM1         
                                              2 = COM2         
                                              3 = COM3         
                                              4 = COM4         
                                              5 = BIOS1        
                                              6 = BIOS2        
                                              7 = BIOS3        
                                              8 = BIOS4
nykyinen arvo = 