<F1>	: Show this help screen
<F2>	: Select a new expansion board to install on the empty slot
<F3>	: Remove the selected expansion board
<F4>	: Move the selected expansion board to another empty slot
<F9>	: Open last pull-down menu
<Enter> : Edit this slot configuration
	  (including GROUP, FUNCTION, CHOICE, RESOURCE)
<Alt-F> : Open "File" menu
<Alt-I> : Open "Info" menu
<Alt-A> : Open "Auto" menu
<Alt-T> : Open "Tool" menu
<Alt-X> : Open "eXit" menu
<Esc>	: Quit
