Inhaltsübersicht zur Druckereinrichtung
Inhaltsübersicht

Es gibt mehrere Funktionen, die Sie während der Einstellung der Druckeroptionen ausführen können, indem Sie die Dialogfelder Druckereinrichtung und Optionen verwenden. Manche Funktionen, beispielsweise das Festlegen der Papiergröße und der Papierzufuhr, sind auf allen Druckern verfügbar. Andere Optionen, wie das Festlegen der Druckqualität und das Einschalten der Farbe, sind nicht auf allen Druckern möglich.

Die folgenden Funktionen sind auf allen Druckern verfügbar.

Hilfe-Themen

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken

Die nun folgenden Funktionen können Sie nur dann ausführen, wenn Sie einen Drucker verwenden, der diese auch unterstützt.

Hilfe-Themen

Drucken auf beide Seiten des Papiers

Drucken in Farbe

Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafiken

Festlegen der Anzahl an Kopien

Festlegen der Papierbeschaffenheit

Festlegen der Druckqualität

Festlegen des Druckerspeichers

Installieren von Kassettenschriftarten

Installieren von ladbaren Schriftarten


Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken

Sie können durch das Einstellen der Druckdichte steuern, wie dunkel oder wie hell Ihre Grafiken in Dokumenten ausgedruckt werden.

Einstellen der Druckdichte

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Ziehen Sie im Optionsfeld "Druckdichte" das Bildlauffeld in Richtung heller, wenn Sie die Dichte des Ausdrucks verringern möchten, oder in Richtung dunkler, wenn Sie die Dichte des Ausdrucks erhöhen möchten. Oder wählen Sie den Bereich "Druckdichte", und verwenden Sie die NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-TASTE.

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über "Druckdichte" und die anderen Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.

Die Einstellungen für die Druckdichte beeinflussen zusammen mit den Einstellungen für die Farbmischung und die Grafikauflösung das Gesamtbild der Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie können verschiedene Einstellungen dieser Optionen ausprobieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Verwandte Themen

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Druckerauflösung


Einstellen der Farbmischungsoptionen

Wenn Sie die Option "Farbmischung" wählen, können Sie festlegen, wie detailliert Grafiken in Ihren Dokumenten erscheinen.

Einstellen der Option Farbmischung

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Markieren Sie im Optionsfeld "Farbmischung" die Farbmischungsoption, die Sie verwenden möchten.

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über "Farbmischung" und andere Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.

Die Einstellungen für die Farbmischung beeinflussen zusammen mit den Einstellungen für die Druckdichte und die Grafikauflösung das Gesamtbild der Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie können verschiedene Einstellungen dieser Optionen ausprobieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Verwandte Themen

Festlegen der Druckerauflösung

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Festlegen der Papiergröße

Im Dialogfeld Druckereinrichtung können Sie die Größe des Papiers festlegen, das Sie verwenden möchten. Weiterhin können Sie aus einer Liste die Papiergröße auswählen oder, wenn der Drucker es unterstützt, können Sie eine Papiergröße selbst definieren.

Festlegen der Papiergröße

Öffnen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung das Listenfeld "Papiergröße", und markieren die gewünschte Größe.

Größen, die in Millimeter angegeben sind, sind überlicherweise genormte Größen, die im offizielen Schriftverkehr in Europa Verwendung finden. Größen, die Zoll angegeben sind, sind Standardgrößen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Wenn Sie weitere Informationen über diese und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.

Verwandte Themen

Festlegen der Benutzerdefinierten Größe


Festlegen der Benutzerdefinierten Größe

Wenn Sie auf Papier ausdrucken wollen, daß nicht der Standardgröße entspricht, können Sie die Papiergröße selbst definieren. Einige Drucker unterstützen diese Option nicht.

Festlegen der Benutzerdefinierten Größe

1	Im Dialogfeld Druckereinrichtung, öffnen Sie das Listenfeld "Papiergröße".

2	Wählen Sie die "Benutzerdefinierte Größe ... " aus.

(Diese Einstellung wird nicht erscheinen, wenn Ihr Drucker diese Option nicht unterstützt.)

3	In der Dialogbox "Einheiten", wählen Sie Einheit ihres Maßsystems (mm oder Zoll) aus, das Sie für die Angabe der Papiergröße definieren möchten.

4	Geben Sie den Wert der Papierbreite in das Textfeld "Breite" ein und die Papierlänge in das Textfeld "Länge".

5	Wählen Sie die Schaltfläche "OK".

6	Im Dialogfeld Druckereinrichtung, wählen Sie die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über diese und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen der Papierzufuhr

Im Dialogfeld Druckereinrichtung, können Sie die Papierzufuhr zu Ihrem Drucker, das Sie verwenden möchten, festlegen.

Festlegen der Papierzufuhr

Öffnen im Dialogfeld Druckereinrichtung das Listenfeld "Papierzufuhr", und markieren Sie die gewünschte Quelle (z.B. oberer Schacht, Briefumschlagzufuhr, manuelle Zufuhr).

Wenn Sie weitere Informationen über diese und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen des Seitenformats

Im Dialogfeld Druckereinrichtung, können Sie das Seitenformat, das Sie verwenden möchten, festlegen.

Festlegen des Seitenformats

Wählen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung die Option "Hochformat" oder "Querformat".

Im Hochformat ist die Seite des Dokuments länger als breit, wenn Sie es so betrachten, daß Sie es lesen können. Beim Querformat verhält es sich genau anders herum.

Wenn Sie weitere Informationen über diese und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen der Druckerauflösung

Sie können die Auflösung festlegen, in der Ihre Grafiken gedruckt werden sollen. Die Grafikauflösung wird üblicherweise in Punkten pro Zoll oder der äquivalenten Maßeinheit dots per inch (dpi) gemessen. Normalerweise bewirkt die Einstellung einer höheren Auflösung auch eine bessere Druckqualität der Grafiken. Das Ausdrucken Ihrer Dokumente nimmt möglicherweise etwas mehr Zeit in Anspruch.

Festlegen der Druckerauflösung

Öffnen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung das Listenfeld "Grafikauflösung", und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.

Die erste Zahl entspricht der waagerechten Maßzahl, die zweite Zahl der senkrechten Maßzahl. Die Angabe 240 x 144 legt z.B. eine Grafikauflösung von 240 dpi in der Waagerechten und 144 dpi in der Senkrechten fest.

Wenn Sie weitere Informationen über Grafikauflösung und den anderen Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.

Die Einstellungen für die Grafikauflösung beeinflussen zusammen mit den Einstellungen für die Farbmischung und die Druckdichte das Gesamtbild der Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie können verschiedene Einstellungen dieser Optionen ausprobieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Verwandte Themen

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Installieren von Kassettenschriftarten

Wenn Ihr Drucker Kassettenschriftarten unterstützt, wird das Listenfeld "Kassetten" im Dialogfeld Druckereinrichtung angezeigt. In der Liste werden eine Reihe von Kassetten-schriftarten aufgeführt, die im Druckertreiber für Ihren Drucker eingebaut sind. Sie können diese Schriftarten für Ihre Windows-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Kassettenschriftarten für Ihre Windows-Anwendungen zur Verfügung stellen

1.	Vergewissern Sie sich, daß die Schriftartkassetten richtig in den Kassetteneinschüben Ihres Druckers eingelegt sind.

2.	Markieren Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung die Kassettenschriftart, die Sie verwenden möchten.

Wenn Sie Kassettenschriftarten verwenden möchten, die nicht im Listenfeld "Kassetten" aufgeführt sind, müssen Sie diese installieren. Eine Möglichkeit zur Installation besteht darin, das Installationsprogramm zu verwenden, das zusammen mit den Kassetten ausgeliefert wird. Wenn Sie einen Hewlett-Packard LaserJet oder einen Drucker der DeskJet Familie benutzen, können Sie auch das Schriftarteninstallationsprogramm verwenden.

Installieren von Kassettenschriftarten unter Verwendung des Schriftarteninstallationsprogramms

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Schriftarten".

(Falls Ihr Drucker das Schriftarteninstallationsprogramm nicht unterstützt, wird diese Schaltfläche im Dialogfeld nicht angezeigt.)

Das Dialogfeld Schriftarteninstallation wird angezeigt.

2.	Fügen Sie die gewünschten Kassettenschriftarten hinzu.

3.	Klicken Sie im Dialogfeld Schriftarteninstallation auf die Schaltfläche "Beenden".

Die Kassetten mit den Schriftarten, die Sie installiert haben, werden jetzt in dem Listenfeld "Kassetten" angezeigt.

4.	Markieren Sie in der Liste die Kassetten, die Sie verwenden möchten.

Wenn Sie weitere Informationen über das Verwenden des Schriftarteninstallationsprogramms benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld Schriftarteninstallation benutzen.


Installieren von ladbaren Schriftarten

Wenn Sie ladbare Schriftarten in Ihren Windows-Anwendungen verwenden möchten, müssen Sie diese installieren. Die meisten Pakete mit ladbaren Schriftarten werden mit eigenen Installationsprogrammen ausgeliefert, die Sie üblicherweise auch zur Installation der Schriftarten verwenden sollten.

Wenn Sie jedoch einen Hewlett-Packard LaserJet oder einen Drucker der DeskJet-Familie benutzen und Ihre Schriftarten liegen richtigen PCL-Format vor, können Sie die Schriftarten unter Verwendung des Schriftarteninstallationsprogramms installieren. Wenn Sie sich allerdings nicht sicher sind, in welchem Format die von Ihnen gewünschten Schriftarten vorliegen, sollten Sie sich auf die mit dem Schriftartenpaket mitgelieferten Hinweise beziehen.

Installieren von ladbaren Schriftarten unter Verwendung des Schriftarteninstallationsprogramms

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Schriftarten".

Das Dialogfeld Schriftarteninstallation wird angezeigt.

2.	Fügen Sie die gewünschten Schriftarten hinzu.

3.	Klicken Sie im Dialogfeld Schriftarteninstallation auf die Schaltfläche "Beenden".

Wenn Sie weitere Informationen über das Verwenden des Schriftarteninstallationsprogramms benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld Schriftarteninstallation benutzen.


Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafiken

Wenn Ihr Drucker das Ausdrucken von TrueType-Schriftarten als Grafik unterstützt und Ihr Dokument viele Grafiken und wenig TrueType-Text enthält, ist es empfehlenswert, diese Funktion zu verwenden. Das Ausdrucken von TrueType-Schriftarten als Grafik erfordert weniger Druckerspeicher, und der Ausdruck wird beschleunigt.

Diese Option ist ebenfalls dann nützlich, wenn Sie Grafiken über Text drucken wollen, so daß nur die überragenden Teile eines Zeichens gedruckt werden.

Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafiken

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen das Kontrollkästchen "TrueType als Grafik drucken". (Diese Optionen werden im Dialogfeld Optionen nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker sie nicht unterstützt.)

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über die Option "TrueType als Grafik drucken" und andere Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld Optionen benutzen.


Drucken in Farbe

Sie können grafische Darstellungen in Farbe drucken, wenn Ihr Drucker den Farbdruck unterstützt.

Drucken unter Verwendung von Farbe

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen das Kontrollkästchen "Farbe".

(Falls Ihr Drucker den Farbdruck nicht unterstützt, wird diese Option im Dialogfeld nicht angezeigt.)

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie das Kontrollkästchen "Farbe" nicht aktivieren, werden Farbgrafiken unter Verwendung von Graustufen ausgedruckt, unter der Voraussetzung, daß die Option "Farbmischung" eingeschaltet ist. Wenn für die Option "Farbmischung" "Keine" angegeben ist, und die Option "Farbe" nicht eingeschaltet wurde, werden Farbgrafiken nur schwarz-weiß ausgedruckt.

Wenn Sie weitere Informationen über die Optionen "Farbe" und "Farbmischung" benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld Optionen benutzen.


Beide Seiten des Papiers bedrucken
Drucken auf beide Seiten des Papiers

Einige Drucker unterstützen den beidseitigen Druck (beidseitiger Druck bedeutet, daß beide Seiten des Papiers bedruckt werden). Wenn Sie einen solchen Drucker benutzen, können Sie festlegen, wie das Papier beim Ausdrucken umgedreht werden soll. Sie tun dies, indem Sie eine der Optionen für den beidseitigen Druck wählen.

Auswählen einer Option für den beidseitigen Druck

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Wählen Sie im Optionsfeld "Beidseitiger Druck" die gewünschte Option.

(Falls Ihr Drucker den beidseitigen Druck nicht unterstützt, wird diese Option im Dialogfeld nicht angezeigt.)

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über die Option "Beidseitiger Druck" und andere Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen des Druckerspeichers

Falls Sie einen Drucker verwenden, der unterschiedliche Speicherkonfigurationen unterstützt, können Sie festlegen, wieviel Speicher in Ihrem Drucker installiert ist und wieviel des Druckerspeichers für Schriftartendaten und Makros reserviert bleiben soll. Die Druckertreiber verwenden diese Einstellung, um zu bestimmen, wieviel Druckinformationen, wie beispielsweise Grafiken und Schriftarten, Ihr Drucker auf jeder Seite ausdrucken kann.

Festlegen der in Ihrem Drucker installierten Menge an Speicher

Öffnen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung das Listenfeld "Speicher", und wählen Sie einen Wert.

Der Standardwert für diese Option legt die Speichergröße fest, die Ihr Drucker in seiner Standardkonfiguration besitzt. Wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren, müssen Sie den Wert ändern.

Falls Ihr Drucker keine unterschiedlichen Speicherkonfigurationen unterstützt, werden die Optionen "Speicher" und "Reservierter Speicher" im Dialogfeld nicht angezeigt.

Wenn Sie weitere Informationen über "Speicher" und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.

Anmerkung:	Wenn Sie beim Drucken umfangreicher Dokumente mit Grafiken oder TrueType-Schriftarten weniger Speicher angeben, als Ihr Drucker wirklich besitzt, kann daraufhin die Fehlermeldung "Nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar." erscheinen. Dieser Fehler kann auch dann auftreten, wenn Sie mehr Druckerspeicher angeben, als Ihr Drucker tatsächlich besitzt. Wenn Sie den installierten Speicher ihres Druckers nicht kennen, schauen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach oder fragen Sie den Hersteller oder Händler.


Festlegen der Anzahl an Kopien

Wenn Ihr Drucker diese Option unterstützt, können Sie unter Verwendung der Option "Kopien" mehrere Kopien Ihres Dokumentes gleichzeitig ausdrucken.

Festlegen der Anzahl an Kopien, die Sie drucken möchten

Im Dialogfeld Druckereinrichtung geben Sie im Textfeld "Kopien" die Anzahl der Kopien an, die Sie drucken möchten.

(Falls Ihr Drucker das Ausdrucken von mehreren Kopien nicht unterstützt, wird diese Option im Dialogfeld nicht angezeigt.)

Wenn Sie weitere Informationen über "Kopien" und andere Optionen im Dialogfeld Druckereinrichtung benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen der Papierbeschaffenheit

Falls Ihr Drucker diese Option unterstützt, können Sie die Papierbeschaffenheit festlegen, die Sie zum Drucken verwenden (z.B. Papier oder Folie).

Festlegen der Papierbeschaffenheit

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Öffnen Sie im Dialogfeld Optionen das Listenfeld "Papiertyp", und markieren Sie die Art, die Sie verwenden möchten.

(Falls Ihr Drucker keine unterschiedlichen Papiertypen unterstützt, wird diese Option im Dialogfeld nicht angezeigt).

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über "Papiertyp" und andere Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Festlegen der Druckqualität

Wenn Ihr Drucker die Option unterstützt, können Sie die Druckqualität festlegen, in der Sie Ihre Dokumente ausdrucken möchten (z.B. Entwurfs- oder Briefqualität).

Festlegen der Druckqualität

1.	Klicken Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung auf die Schaltfläche "Optionen".

2.	Öffnen Sie im Dialogfeld Optionen das Listenfeld "Druckqualität", und markieren Sie die gewünschte Druckqualität.

(Falls Ihr Drucker keine verschiedenen Druckqualitäten unterstützt, wird diese Option im Dialogfeld nicht angezeigt.)

3.	Geben Sie beliebige weitere Optionen an.

4.	Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "OK".

Wenn Sie weitere Informationen über "Druckqualität" und andere Optionen im Dialogfeld Optionen benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", während Sie das Dialogfeld benutzen.


Druckereinrichtung

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Die Einstellungen, die Sie wählen, werden damit zu Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern ist es auch erforderlich, daß Sie bestimmte Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, damit die Drucker mit Windows richtig zusammenarbeiten. Eine Liste von Druckern und den erforderlichen Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie in der Textdatei PRINTERS.TXT.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld Druckereinrichtung zu erhalten. Für weitere Informationen, z.B. welche Einstellungen zu verwenden sind, schlagen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

 Grafikauflösung 	 Papiergröße

 Papierzufuhr 	 Speicher

 Format 	 Kassetten

 Kopien 	 Schaltfläche "Optionen"

 Schaltfläche "Schriftarten" 	 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Festlegen der Anzahl an Kopien

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen des Druckerspeichers

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats

Installieren von Kassettenschriftarten

Installieren von ladbaren Schriftarten


Druckereinrichtung

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Die Einstellungen, die Sie wählen, werden damit zu Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern ist es auch erforderlich, daß Sie bestimmte Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, damit die Drucker mit Windows richtig zusammenarbeiten. Eine Liste von Druckern und den erforderlichen Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie in der Textdatei PRINTERS.TXT.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld Druckereinrichtung zu erhalten. Für weitere Informationen, z.B. welche Einstellungen zu verwenden sind, schlagen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

 Grafikauflösung	 Papiergröße

 Papierzufuhr	 Speicher

 Format	 Kassetten

 Schaltfläche "Optionen"	 Schaltfläche "Schriftarten"

 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen des Druckerspeichers

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats

Installieren von Kassettenschriftarten

Installieren von ladbaren Schriftarten


Druckereinrichtung

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Die Einstellungen, die Sie wählen, werden damit zu Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern ist es auch erforderlich, daß Sie bestimmte Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, damit die Drucker mit Windows richtig zusammenarbeiten. Eine Liste von Druckern und den erforderlichen Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie in der Textdatei PRINTERS.TXT.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld Druckereinrichtung zu erhalten. Für weitere Informationen, z.B. welche Einstellungen zu verwenden sind, schlagen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

 Grafikauflösung	 Papiergröße

 Papierzufuhr	 Speicher

 Format	 Kassetten

 Schaltfläche "Optionen"	 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen des Druckerspeichers

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats

Installieren von Kassettenschriftarten


Druckereinrichtung

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Die Einstellungen, die Sie wählen, werden damit zu Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern ist es auch erforderlich, daß Sie bestimmte Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, damit die Drucker mit Windows richtig zusammenarbeiten. Eine Liste von Druckern und den erforderlichen Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie in der Textdatei PRINTERS.TXT.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld Druckereinrichtung zu erhalten. Für weitere Informationen, z.B. welche Einstellungen zu verwenden sind, schlagen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

 Grafikauflösung	 Papiergröße

 Papierzufuhr	 Format

 Kassetten	 Schaltfläche "Optionen"

 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats

Installieren von Kassettenschriftarten


Druckereinrichtung

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Die Einstellungen, die Sie wählen, werden damit zu Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern ist es auch erforderlich, daß Sie bestimmte Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, damit die Drucker mit Windows richtig zusammenarbeiten. Eine Liste von Druckern und den erforderlichen Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie in der Textdatei PRINTERS.TXT.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld Druckereinrichtung zu erhalten. Für weitere Informationen, z.B. welche Einstellungen zu verwenden sind, schlagen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

 Grafikauflösung	 Papiergröße

 Papierzufuhr	 Format

 Schaltfläche "Optionen"	 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Festlegen der Druckerauflösung

Festlegen der Papierzufuhr

Festlegen der Papiergröße

Festlegen des Seitenformats


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Güte von Grafiken und Text festzulegen.

Diese Optionen bestimmen in Verbindung mit den Einstellungen für die Grafikauflösung das Gesamtbild von gedruckten Grafiken. Es kann sein, daß Sie mit verschiedenen Einstellungen etwas experimentieren müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Schaltfläche "Info"

Siehe auch

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Feinheit von Grafiken und die Schwärzung sowie die Druckqualität von Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Druckqualität

Siehe auch

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Druckqualität

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Feinheit von Grafiken und Text festzulegen. Ferner können Sie festlegen, ob beim Drucken Farbe verwendet werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Farbe

Siehe auch

Drucken in Farbe

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Kontrast und die Feinheit von Grafiken und die Schwärzung und die Druckqualität von Text festzulegen. Ferner können Sie festlegen, ob beim Drucken Farbe verwendet werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Farbe

 Druckqualität

Siehe auch

Drucken in Farbe

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Druckqualität

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Feinheit von Grafiken und Text festzulegen. Sie können darin auch angeben, wieviel Druckerspeicher verwendet werden kann und ob TrueType-Schriftarten beim Ausdruck in Grafik konvertiert werden sollen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 TrueType als Grafik drucken

Siehe auch

Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafiken

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Feinheit von Grafiken und Text festzulegen. Sie können in diesem Dialogfeld angeben, wieviel Druckerspeicher verwendet werden soll, ob das Papier beidseitig bedruckt werden soll und ob TrueType-Schriftarten beim Ausdrucken in Grafik konvertiert werden sollen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Beidseitiger Druck: Kein	 Beidseitiger Druck: Lange Seite

 Beidseitiger Druck: Kurze Seite	 Druckdichte

 TrueType als Grafik drucken

Siehe auch

Drucken auf beide Seiten des Papiers

Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafiken

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Feinheit von Grafiken und Text sowie den Papiertyp festzulegen. Ferner können Sie festlegen, ob beim Drucken Farbe verwendet werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Farbe

 Papiertyp

Siehe auch

Drucken in Farbe

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Papierbeschaffenheit

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Optionen

Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schwärzung und die Feinheit von Grafiken und Text sowie den Papiertyp und die Druckqualität des Textes festzulegen. Ferner können Sie festlegen, ob beim Drucken Farbe verwendet werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um weitere Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:

 Farbmischung: Keine	 Farbmischung: Grob

 Farbmischung: Fein	 Farbmischung: S/W-Grafik

 Druckdichte	 Druckqualität

 Farbe	 Papiertyp

Siehe auch

Drucken in Farbe

Einstellen der Farbmischungsoptionen

Festlegen der Druckqualität

Festlegen der Papierbeschaffenheit

Steuern der Schwärzung von gedruckten Grafiken


Grafikauflösung

Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die gewünschte Auflösung für Ihre grafischen Darstellungen aus.

Die erste Zahl entspricht der waagerechten Maßzahl, die zweite der senkrechten Maßzahl. Die Angabe 240 x 144 legt z.B. eine Grafikauflösung von 240 dpi in der Waagerechten und von 144 dpi in der Senkrechten fest.

Normalerweise bewirkt die Einstellung einer höheren Grafikauflösung auch eine bessere Druckqualität. Das Ausdrucken Ihrer Dokumente nimmt aber möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.

Die von Ihnen gewählte Grafikauflösung bestimmt in Verbindung mit den Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Optionen für Druckdichte und Farbmischung angegeben haben, das Gesamterscheinungsbild von grafischen Darstellungen. Es kann sein, daß Sie mit verschiedenen Einstellungen etwas experimentieren müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Anmerkung:	Die Qualität des Textdrucks wird von dieser Einstellungen nicht beeinflußt, es sei denn Sie verwenden einen LaserJet-Drucker und drucken TrueType-Schriftarten als Grafik aus.


Papiergröße

Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die Größe für das Papier oder die Briefumschläge aus, die Sie bedrucken möchten.

Größen, die in Millimeter angegeben sind, sind üblicherweise genormte Größen, die im offiziellen Schriftverkehr in Europa Verwendung finden. Größen, die in Inch angegeben sind, sind Standardgrößen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer Länder.

Für bestimmte Drucker können Sie Ihre eigenen Papiergrößen definieren.

Wenn Sie eine Papiergröße verwenden möchten, die nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie "Benutzerdefinierte Größe". Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in welchem Sie die Maßeinheit (Millimeter oder Zoll) sowie die Papierbreite und -höhe angeben können. Wenn Sie das Dialogfeld ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Anmerkung:	Wenn Sie im Dialogfeld Ländereinstellungen ein neues Land angeben, wird die Papiergröße automatisch so verändert, daß sie der Standardpapiergröße für dieses Land entspricht.


Papierzufuhr

Unterschiedliche Druckermodelle unterstützen verschiedene Arten der Papierzufuhr, beispielsweise den oberen Schacht, die Briefumschlagzufuhr oder die manuelle Zufuhr.

Öffnen Sie das Listenfeld und markieren Sie die Papierzufuhr, die Sie benutzen möchten.


Speicher

Verwenden Sie diese Option, um die Menge des Speichers anzugeben, die in Ihrem Drucker installiert ist. Der Druckertreiber benutzt diese Einstellung, um zu bestimmen, wieviele Druckinformationen, beispielsweise Grafiken oder Schriftarten, Ihr Drucker drucken kann.

Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die Speichergröße aus, die Ihr Drucker besitzt.

Der Standardwert für diese Option gibt die Speichergröße an, die Ihr Drucker in seiner Standardkonfiguration besitzt. Sie können zusätzlichen Speicher installieren, indem Sie eine Speichererweiterungskarte oder -kassette in Ihren Drucker einbauen. Wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren, müssen Sie den Standardwert ändern.

Anmerkung:	Wenn Sie weniger Speicher angeben, als Ihr Drucker tatsächlich besitzt, kann dies die Fehlermeldung "Nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar." zur Folge haben, wenn Sie umfangreiche Dokumente mit vielen Grafiken oder TrueType-Schriftarten ausdrucken. Wenn Sie nicht wissen, wieviel Speicher in Ihrem Drucker installiert ist, schauen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach oder fragen Sie den Hersteller oder den Händler.


Format

Wählen Sie das Seitenformat "Hochformat" oder "Querformat", das Sie für Ihren Ausdruck verwenden möchten.

Im Hochformat ist die Seite länger als breit, wenn Sie sich das gedruckte Dokument richtig herum ansehen. Beim Querformat ist die Seite breiter als lang, wenn Sie sich das gedruckte Dokument richtig herum ansehen.


Kopien

Geben Sie im Textfeld "Kopien" die Anzahl der Kopien ein, die Sie drucken möchten.

Die Option "Kopien" in diesem Dialogfeld ist unabhängig von der Option "Kopien", die möglicherweise im Dialogfeld Drucken Ihrer Windows-Anwendung zur Verfügung steht. Normalerweise überschreibt aber die Option "Kopien" im Dialogfeld Drucken des Anwendungsprogramms diese Option.

In der Regel werden unsortierte Dokumente schneller ausgedruckt, wenn Sie die Anzahl der Kopien mit der Option des Dialogfelds Druckereinrichtung angegeben. Wenn Sie in Ihrem Windows-Anwendungsprogramm die Anzahl der Kopien angeben, verlangsamt sich dadurch der Druckvorgang, Sie können jedoch die Dokumente sortieren, sofern Ihr Anwendungsprogramm diese Funktion unterstützt.


Kassetten

Geben Sie hiermit die Schriftartenkassetten an, die Sie verwenden möchten.

Wählen Sie aus dieser Liste die Kassetten aus, die Sie verwenden möchten. Die Kassetten müssen in den Kassetteneinschüben Ihres Druckers eingelegt sein, bevor Sie diese auswählen können.

Wenn die Kassetten, die Sie verwenden möchten, nicht in der Liste angezeigt werden, installieren Sie diese zuerst, indem Sie auf die Schaltfläche "Schriftarten" klicken und anschließend das Dialogfeld HP-Schriftarteninstallationsprogramm ausfüllen.


Schaltfläche "Optionen"

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich das Dialogfeld Optionen anzeigen zu lassen. Das Dialogfeld Optionen enthält zusätzliche Druckeroptionen, die Sie einstellen können.


Schaltfläche "Schriftarten"

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schriftarten" und füllen Sie anschließend das Dialogfeld HP-Schriftarteninstallationsprogramm aus, um Schriftarten zu installieren.


Schaltfläche "Info"

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich die Copyright-Informationen über den Druckertreiber anzeigen zu lassen.


Farbmischung: Keine

Wählen Sie "Keine", um "Farbmischung" auszuschalten.

Grafiken werden schwarz-weiß ohne Graustufen ausgedruckt.


Farbmischung: Keine

Wählen Sie "Keine", um "Farbmischung" auszuschalten.

Wenn die Option "Farbe" eingeschaltet ist und Sie für Farbmischung "Keine" angeben, verwendet Ihr Drucker sieben Farben und weiß, um Grafiken zu drucken. Es werden folgende Farben verwendet: Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz. Jede zusätzliche Farbe, die in einem Bild vorkommt, wird in einer der sieben Farben gedruckt, die der Orginalfarbe am nächsten kommt. Orange wird beispielsweise rot gedruckt.

Wenn die Option "Farbe" nicht eingeschaltet ist, und Sie "Farbmischung: Keine" wählen, werden Grafiken schwarz-weiß ohne Graustufen ausgedruckt.


Farbmischung: Fein

Wählen Sie "Fein", wenn Sie eine Grafikauflösung von 200 Punkten pro Zoll oder weniger angegeben haben. Diese Option erzeugt ein kontrastärmeres feineres Bild.


Farbmischung: Fein

Wählen Sie "Fein", wenn Sie eine Grafikauflösung von 200 Punkten pro Zoll oder weniger angegeben haben. Diese Option erzeugt ein kontrastärmeres feineres Bild.

Diese Option ermöglicht eine detailgetreue Darstellung, doch wirken Farben möglicherweise weniger leuchtend und lebendig.


Farbmischung: Grob

Wählen Sie "Grob", wenn Sie eine Grafikauflösung von 300 Punkten pro Zoll oder mehr angegeben haben.


Farbmischung: S/W-Grafik

Wählen Sie "S/W-Grafik", wenn die Grafiken, die Sie ausdrucken möchten, genau abgegrenzte Bereiche zwischen schwarz, weiß und Grauschattierungen enthalten.

Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie gescannte Fotografien oder andere Bilder ausdrucken, die gleitende Übergänge in Intensität und Farbtönen enthalten.


Farbmischung: S/W-Grafik

Wählen Sie "S/W-Grafik", wenn Sie nicht in Farbe ausdrucken und wenn die Grafiken, die Sie drucken möchten, genau abgegrenzte Bereiche zwischen schwarz, weiß und Grauschattierungen enthalten.

Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie in Farbe ausdrucken möchten, oder wenn Sie gescannte Fotografien oder andere Bilder ausdrucken, die gleitende Übergänge in Intensität und Farbtönen enthalten.


Druckdichte

Verwenden Sie diese Option um die Schwärzung von Grafik und Text zu erhöhen, bzw. zu verringern.

Bewegen Sie das Bildlauffeld in Richtung "Heller", wenn Sie die Druckdichte verringern möchten, oder in Richtung "Dunkler", wenn Sie die Druckdichte erhöhen möchten. Oder verwenden Sie die NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-TASTE.


Beidseitiger Druck: Kein

Wählen Sie "Kein", um nur eine Seite des Papiers zu bedrucken.


Beidseitiger Druck: Lange Seite

Wählen Sie "Lange Seite", um beide Seiten des Papiers zu bedrucken, und um das Papier über die längere Seite umzudrehen.

Beispielsweise bewirkt die Option "Lange Seite" bei einem Blatt Papier der Größe A4, daß die Seite wie eine Buchseite umgeschlagen wird.

Anmerkung:	Die Einstellung des Formats (Hochformat oder Querformat) hat auf diese Option keinen Einfluß. Auch wenn Sie Querformat wählen, dreht der Drucker das Papier über die längere Seite um.


Beidseitiger Druck: Kurze Seite

Wählen Sie "Kurze Seite", um beide Seiten des Papiers zu bedrucken, und um das Papier über die kürzere Seite umzudrehen.

Beispielsweise bewirkt die Option "Kurze Seite" bei einem Blatt Papier der Größe A4, daß die Seite wie die Seite eines Notizblocks umgeschlagen wird.

Anmerkung:	Die Einstellung des Formats (Hochformat oder Querformat) hat auf diese Option keinen Einfluß. Auch wenn Sie Querformat wählen, dreht der Drucker das Papier über die kürzere Seite um.


Druckqualität

Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die Druckqualität aus, die Sie zum Ausdrucken Ihres Dokumentes verwenden möchten. "Briefqualität (LQ)" ist für fertige Dokumente geeignet. "Entwurfsqualität" ist für grobe Entwürfe geeignet.


Farbe

Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob beim Ausdruck von Grafiken Farbdruck verwendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion "Farbe" einzuschalten. Deaktivieren Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen, um schwarz-weiß zu drucken.

Die meisten Farbdrucker können nur sieben reine Farben drucken: Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz. Die Farbe Weiß wird erzeugt, indem die betreffenden Bereiche nicht bedruckt werden.

Wenn das Bild, das Sie drucken möchten, zusätzliche Farben enthält, verwenden Sie eine Farbmischungsoption. Farbmischung bewirkt, daß reine Farben in Mustern vermischt werden, und damit wird eine größere Farbpalette simuliert. Beispielsweise wird eine hellorange Farbe erzielt, indem Rot und Gelb auf weißem Papier gemischt werden.


TrueType als Grafik drucken

Diese Option wird empfohlen, wenn Ihr Dokument Grafiken enthält, und Sie nicht denselben Text häufig auf einer Seite wiederholen. Es wird weniger Druckerspeicher belegt, wenn Sie Ihr Dokument mit dieser Option drucken, und der Druckvorgang wird möglicherweise beschleunigt.

Diese Option bewirkt auch ein Abschneiden von Zeichen. Beispielsweise wird bei Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogramms nur der Teil der Zeichen ausgedruckt, der in eine Datenzelle paßt. Diese Option ist auch dann nützlich, wenn Sie Grafiken über Text ausdrucken wollen, und zwar so, daß nur der überstehende Teil der Zeichen gedruckt wird.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um TrueType-Schriftarten als Bitmap-Grafiken zu drucken.


Papiertyp

Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die Papiersorte, die Sie verwenden möchten.

Wenn Sie "Transparenzfolie" wählen, druckt der Drucker dunkler, ähnlich wie beim Fettdruck.

Anmerkung:	Wählen Sie nicht "Transparenzfolie", wenn Sie auf normales Papier drucken. Damit verschwenden  Sie Druckfarbe, und es ist ein Verwischen möglich.