
	ST9GMS -- monochromer STAR 9-Nadel Druckertreiber für AutoSketch.

Aufruf durch ST9GMS [options]
   Options:
	-Vxx: xx ist der hex Interrupt Vector.
		      Default 0x7b
	 		
	-Ffilename: Plotte AUS einer Datei, wobei filename der Plott Dateiname.
              ist. Default ist der Ausdruck von AutoCAD oder AutoSketch.

	-Ofilename: Plotte IN eine Datei, wobei filename der Name der Drucker
              Datei ist. Default ist die direkte Druckausgabe.

	-Dn:  Horizontale Auflösung des Druckes (in Dots per inch)
		     n ist eine Nummer zwischen 1 und 4
			1 -- 60  dpi x 72v
			2 -- 120 dpi x 72v
			3 -- 240 dpi x 72v
			4 -- 240 dpi x 144v

		    Default -- 2 -- 120 dpi x 72 dpi

	-W:   Papierbreite wird auf 13.6" eingestellt
		    Default 8"

	-Lx:  Wählt eine Parallele Schnittstelle, x = die LPT Nummer 1, 2 or 3.
		    Default LPT1
	
	-P:   Kein FormFeed nach dem Ausdruck.
              Default ist ein FormFeed nach jedem Ausdruck.
    
        -?:
	-H:   Zeigt diese Informationen
