//MAINMENU
Le informazioni contenute in questa finestra di
dialogo e nelle cinque successive cui Š possibile
accedere da questa finestra si riferiscono al
plotter correntemente selezionato.

Per modificare l'impostazione, scorrere
l'elenco dei file di configurazione. Se si fa
clic su un particolare file, il nome completo
del nuovo plotter sostituir… quello 
precedentemente selezionato.

Per impostare una configurazione del plotter
personalizzata, scegliere come valore di default
un file di configurazione esistente, apportare
le modifiche desiderate e quindi fare clic su
OK. Nella successiva finestra di dialogo verr…
richiesto di attribuire un nome al nuovo file.

_________________________________________________________

Numero di copie

  Immettere il numero di copie che si desidera
  ottenere per ogni comando PLOT di AutoCAD
  specificato.

Qualit… di stampa

  Selezionare il livello di qualit… desiderato
  o confermare il valore di default del plotter.
  La qualit… pi— alta richiede un tempo di stampa
  maggiore. Alcune opzioni possono non essere
  supportate da certi tipi di plotter.

_________________________________________________________

Per definire gli attributi delle penne, 
  selezionare Penne ...

Per inserire annotazioni nel plot, 
  selezionare Annota ...

Per definire l'orientamento del disegno sul
supporto, 
  selezionare Opzioni supporto ...

Per evitare plot incompleti o disattivare la
visualizzazione degli avvisi di ritaglio, 
  scegliere Opzioni avanzate ...

Per visualizzare il supporto corrente del plotter
e lo stato di I/O, 
  selezionare Stato del plotter ...
  (non disponibile per tutti i plotter)

_________________________________________________________
//PENATTR
Questa finestra di dialogo consente di definire
gli attributi delle penne per il numero di penne
specificato. La maggior parte dei plotter a 
penne ha otto penne numerate da 1 a 8, che 
vengono attivate in base alla sequenza qui 
riportata: da 1 a 8, da 9 a 16 ecc. I plotter a 
getto d'inchiostro non hanno penne fisiche, ma gli 
attributi definiti in questa finestra di dialogo 
vengono assegnati a "penne logiche".

Per modificare il numero di penne, fare clic 
sulle frecce sulla barra sottostante il numero 
delle penne, oppure digitare il numero desiderato
all'interno della casella.

Per applicare le impostazioni specificate a tutte
le penne, fare clic su "Applica a tutte le penne".

--------------------------------------------------

Controllo fusione plot 
(solo per plotter a getto d'inchiostro; applicato
a tutte le penne)

  Selezionare "Soprascr. righe" affinch‚ nelle
  aree di intersezione venga visualizzata solo 
  l'ultima entit… stampata. Selezionare "Fusione 
  righe" affinch‚ nelle aree di intersezione si
  uniscano linee e riempimento. Questa 
  impostazione Š valida solo se Unione Š 
  disattavata (OFF) sul plotter. Al contrario,
  l'impostazione dal software verr… ignorata se 
  Unione Š attivata (ON).

Mezza tinta ...
(solo per HP DesignJet 650C)

  Fare clic qui per accedere alla finestra di 
  dialogo Mezza tinta. Per ulteriori informazioni
  sulla mezza tinta, fare clic su Aiuto nella 
  finestra di dialogo.

Fine riga

  Selezionare la forma di fine riga desiderata.
  L'opzione "Tondo" Š consigliata per la maggior
  parte delle configurazioni AutoCAD.

Unione riga

  Selezionare la forma delle unioni di riga
  desiderata. L'opzione "Tondo" Š consigliata per
  la maggior parte delle configurazioni AutoCAD.

Riempi 

  Selezionare lo schema di riempimento desiderato
  che verr… applicato ad elementi come TRACCIA,
  PLINEA, DONUT ed ELISSE. "Matrice raster" si  
  riferisce allo schema il cui nome del file Š
  correntemente selezionato nella casella a 
  destra. Questa impostazione Š valida solo
  se "Impost. penne o Palette penne" Š stato 
  impostato su "dal software" nel plotter.
  
Spaziatura, Angolo, Tonalit… 

  Queste impostazioni verranno applicate alle
  opzioni di riempimento correntemente 
  selezionate nella casella soprastante.

Matrici raster (solo per plotter a getto
d'inchiostro)

  I file riportati nella casella a destra 
  contengono schemi predefiniti che possono 
  essere selezionati come motivi di riempimento.
  
  Per applicare una matrice raster, selezionare
  innanzitutto "Matrice raster" dalle opzioni di
  riempimento. Il nome del file evidenziato  
  indica l'impostazione corrente. Per
  modificarlo:

  o  fare clic su un altro nome contenuto
     nell'elenco visualizzato

  o  oppure fare clic su Modifica per selezionare
     file contenuti in una directory diversa.
_________________________________________________________
//ANNOTATE
Questa finestra di dialogo consente di definire
il testo o le marche di ritaglio che verranno
stampati:

o  assieme al disegno
o  dalla penna numero 7 (default: nero 2,54 mm)  
o  su tutti i plot che utilizzano questo file di
   configurazione.

Il testo dell'annotazione viene stampato sulla
parte inferiore del supporto caricato con
orientamento verticale oppure sul margine 
sinistro del supporto caricato con orientamento
orizzontale. Le marche di ritaglio vengono
stampate in corrispondenza degli angoli dell'area
di plot.

IMPORTANTE: L'aggiunta di annotazioni far… 
spostare il plot di 12,5 mm. Tale valore non 
viene incluso nella specificazione di Larghezza
e Altezza del plot.

_________________________________________________________

File di disegno

  Selezionare questa opzione per includere il nome 
  del file ed il percorso relativi al disegno.

Data/ora di plot

  Selezionare questa opzione per includere la data
  e l'ora d'inizio della stampa.

Nome driver

  Selezionare questa opzione per includere il nome
  del driver, il modello del plotter e il nome del
  file di configurazione.

Marche di ritaglio

  Selezionare questa opzione per includere le 
  marche di ritaglio in corrispondenza degli 
  angoli dell'area di plot.

_________________________________________________________
//PAPEROR
Questa finestra di dialogo consente di impostare
il corretto orientamento di stampa del disegno
sul supporto.

1)   Identificare quale fra le otto figure
     corrisponde alle proprie esigenze.

     o  L'immagine sullo schermo ha orientamento: 
   
        - orizzontale (larghezza > altezza)? 
          ... vedere la colonna sinistra
        
        - verticale (larghezza < altezza)?
          ... vedere la colonna destra
    
    o  Il supporto caricato nel plotter ha
       orientamento:
   
       - orizzontale? 
       - verticale?

    o  Dove si desidera il margine maggiore?
       (Solo per plotter a penne)
    
    o  Dove si desidera l'origine?

2)  Fare clic sulla figura corrispondente alle
    proprie esigenze.

_________________________________________________________
//PAPERADV
Questa finestra di dialogo consente di selezionare
le impostazioni in modo da evitare l'esecuzione di 
plot incompleti (ritagliati).

1)  Controllare se l'opzione "Adegua scala" Š
    attivata (ON) o disattivata (OFF) nella 
    finestra di dialogo Configurare plot.

2)  Se Š disattivata (OFF), decidere se si 
    desidera che venga visualizzato un messaggio
    in caso di plot incompleto (ritagliato). Fare
    clic sulla casella desiderata.

    Se Š attivata (ON), AutoCAD interpreta 
    correttamente l'area di plot supportata dal
    plotter in uso. Per ottenere l'adeguamento
    alla scala in base all'effettiva area di
    plot, scegliere "Non ritagliare. Adeguare 
    al supporto" (opzione non disponibile per 
    tutti i tipi di plotter). Se questa opzione 
    non viene selezionata, Š possibile
    selezionare un'opzione che attiva la
    visualizzazione di un messaggio di avvertimento
    relativo al plot incompleto. Fare clic su una
    delle opzioni desiderate.  

_________________________________________________________

Margini del plotter

   Per i plotter caratterizzati da funzioni di
   margini espansi, fare clic su ON o OFF per 
   garantire la corrispondenza con l'impostazione
   dal plotter.

_________________________________________________________
//STATUS  
In questa finestra viene riportato lo stato 
corrente del plotter, ovvero le informazioni
relative al supporto caricato, lo stato della
finestra/leva per liberare la carta, plotter
pronto/non pronto, ecc.
    
_________________________________________________________

1)  Nella barra di scorrimento "Plotter collegato
    a:" selezionare la porta cui il plotter Š
    correntemente collegato.

    IMPORTANTE: Le modifiche apportate in questo
    modo NON influenzano le impostazioni di 
    interfaccia in AutoCAD. Se si desidera
    modificare le impostazioni di AutoCAD,
    utilizzare CONFIG.
    
2)  Se si desidera visualizzare l'ultimo stato
    corrente, fare clic su "Rileva stato". (Lo
    stato NON viene controllato continuamente).

_________________________________________________________

Supporto caricato

  Vengono riportate le dimensioni del supporto
  correntemente caricato nel plotter.

Baud Rate, Parit…

  Le impostazioni dell'interfaccia seriale servono
  SOLO PER IL RILEVAMENTO DELLO STATO DEL PLOTTER
  IN QUESTA FINESTRA DI DIALOGO. Le impostazioni
  iniziali sono i valori di default per il plotter
  in uso.

  IMPORTANTE: Se si dispone di numerosi file di
  configurazione (.CFG) per lo stesso modello di
  plotter, la modifica dei parametri in questa
  finestra di dialogo interesser… tutti i file.

_________________________________________________________
//RENDATTR
Questa finestra di dialogo consente di impostare
gli attributi di rendering per il file di
configurazione corrente riportato nella parte
superiore della finestra, nonch‚ di realizzare
un plot renderizzato della vista corrente.

_________________________________________________________

1)  AutoCAD deve essere configurato in modo che
    utilizzi "Interfaccia dispositivo AutoDesk 
    P386" come driver di stampa del rendering.
    A questo scopo, utilizzare RCONFIG, come 
    descritto in HP_R12.DOC.

    DEVE essere utilizzato lo stesso file di
    configurazione (.CFG) qui e in RCONFIG.

2)  Impostare gli attributi in questa finestra.

3)  Fare clic su OK per produrre il plot
    renderizzato.

_________________________________________________________

Tipo di rendering

  Uniforme = Uniforme ON (pi— lento, ma superfici
                      pi— uniformi)
  
  Faccetta = Uniforme OFF (pi— veloce, ma
                      superfici meno uniformi)
  
Formato supporto

  Fare clic su poll. (pollici) o mm (millimetri)
  e quindi specificare la larghezza e l'altezza
  del supporto utilizzato dal plotter per la 
  stampa dell'immagine renderizzata.

  Il formato specificato verr… utilizzato come
  valore di default in HPMPLOT.

Posizione dell'immagine renderizzata

  Specificare gli angoli inferiore sinistro e 
  superiore destro (rispettivamente 1 e 2)
  dell'immagine che verr… renderizzata.

  Le unit… di misura sono uguali a quelle
  utilizzate in Formato Supporto, e le 
  coordinate X e Y si riferiscono all'angolo
  inferiore sinistro della pagina.
  
Rendering su file

  Per inviare l'immagine renderizzata ad un file
  anzich‚ al plotter, selezionare "Rendering su
  file" e specificare il nome del file nella
  finestra che verr… visualizzata. Se questa
  opzione Š gi… selezionata e si desidera 
  modificare il nome del file, fare clic su
  Nome file.

  ATTENZIONE: Le dimensioni del file possono
  raggiungere 20 MB, soprattutto con formati di
  supporto particolarmente grandi.

_________________________________________________________
//MERGED
Questa finestra di dialogo consente di impostare
un plot dove l'immagine contenuta in una finestra
su spazio carta deve essere renderizzata, mentre
il resto deve essere stampata in modo normale.
(MPLOT rappresenta l'abbreviazione di plot
misto).

_________________________________________________________

1)  E innanzitutto necessario che AutoCAD sia
    configurato in modo che utilizzi "Interfaccia
    dispositivo AutoDesk P386" come driver di
    stampa del rendering. A questo scopo,
    utilizzare RCONFIG, come descritto in
    HP_R12.DOC.
    
    DEVE essere utilizzato lo stesso file di
    configurazione (.CFG) qui e in RCONFIG.

2)  Identificare il plotter per cui si desidera
    impostare il plot misto. Il plotter indicato
    in "Informazioni dispositivo/config" Š il
    plotter corrente. Per modificarlo, fare clic
    su "Dispositivo e configurazione". L'elenco
    di plotter Š come specificato nel comando
    CONFIG.

3)  Modificare i parametri.

4)  Selezionare una finestra da renderizzare.

5)  Fare clic su OK per realizzare il plot.

_________________________________________________________

Formato supporto

  Fare clic su pollici o millimetri e quindi 
  specificare la larghezza e l'altezza del
  supporto che verr… utilizzato nel plotter. Il
  formato di default Š il valore specificato in
  HPRENDER.

Plot

  Scegliere l'area interessata dal plot:

  o  Visual.: immagine visualizzata sullo schermo.
  o  Estens.: come definito dalle estensioni del
              disegno.
  o  Limiti:  immagine definita dalla variabile
              LIMITI.

Nasconde linee

  Selezionare questa opzione se non si desidera
  che vengano stampate le linee nascoste.

Tipo di rendering

  Uniforme = Uniforme ON (pi— lento, ma superfici
                      pi— uniformi)          
                     
  Faccetta = Uniforme OFF (pi— veloce, ma
                      superfici meno uniformi)

Rendering su file

  Per inviare l'immagine renderizzata ad un file
  anzich‚ al ploter, selezionare "Rendering su
  file" e specificare il nome del file nella
  finestra che verr… visualizzata. Se questa
  opzione Š gi… selezionata e si desidera
  modificare il nome del file, fare clic su
  Nome file.

  ATTENZIONE: Le dimensioni del file possono
  raggiungere 20 MB, soprattutto con formati di
  supporto particolarmente grandi.

Scala

  Se si desidera che il disegno venga stampatato
  in base alla stessa scala precedentemente 
  specificata per il disegno, lasciare questa 
  opzione impostata su "1 : 1".

  Per stampare con una scala ingrandita,
  specificare un valore per "Poll. stampati"
  superiore al valore relativo a "Unit…", o 
  viceversa se si desidera stampare con in scala
  ridotta.

  Se si desidera che il disegno venga adeguato al
  formato di supporto precedentemente specificato,
  scegliere "Adegua scala".

Finestra da renderizzare

  Fare clic su "Seleziona" e quindi selezionare la
  finestra desiderata in AutoCAD.

_________________________________________________________
//SELDEVICE
Fare clic sul plotter che si desidera impostare
per il plot di unioneo. L'elenco Š come 
specificato nel comando CONFIG. E necessario 
scegliere il plotter che utilizza lo stesso 
file .CFG selezionato in HPCONFIG e RCONFIG.

_________________________________________________________

Salva configurazione

  Fare clic su questo pulsante se si desidera
  salvare la configurazione corrente per il plot
  di unione (ad eccezione del numero della 
  finestra) su un file per il successivo utilizzo.

Richiama configurazione

  Fare clic su questo pulsante se si desidera
  richiamare la configurazione per il plot unito
  precedentemente salvata su un file (ad eccezione
  del numero della finestra).

_________________________________________________________
//PRINTOP
La mezza tinta si riferisce all'aspetto dei 
vettori tracciati dal plotter in tutti i colori
TRANNE i sette colori primari del plotter: rosso, 
verde, blu, azzurro, magenta, giallo e nero.

LA VERSIONE MODELLO A DELL'HP DESIGNJET 650C
(numero di prodotto C2858A e C2859A) consente di
applicare una sola opzione di mezza tinta, 
"motivo", quindi per gli utenti con tali modelli
questa finestra di dialogo non ha alcuna funzione.

LA VERSIONE MODELLO B DELL'HP DESIGNJET 650C
(numero di prodotto C2858B e C2859B) consente di
applicare una mezza tinta "a dispersione" 
predefinita, e offre come opzione la mezza tinta 
"motivo". Si possono provare entrambe le opzioni,
ma probabilmente la dispersione dar… dei risultati  
migliori nella maggior parte dei casi. Per vedere
l'attuale impostazione predefinita del plotter, 
trovare Impostazioni penne / Mezza tinta tramite
il pannello di controllo del plotter. 
L'impostazione predefinita in fabbrica Š la 
dispersione.

--------------------------------------------------

VANTAGGI DELLA DISPERSIONE, RACCOMANDATA NELLA
MAGGIOR PARTE DEI CASI:

o  Maggiore uniformit… di molte aree colorate.
   
o  Maggiore leggibilit… del testo stampato a 
   caratteri piccoli in colori chiari.

CASI IN CUI POTREBBE ESSERE PREFERIBILE IL MOTIVO:

o  Quando un plot HP-GL/2 contiene un numero 
   considerevole di colori diversi in una passata
   delle cartucce di stampa del plotter.

o  Quando la dispersione produce linee 
   frastagliate e margini meno precisi.

-------------------------------------------------
