//MAINMENU
Les informations de cette boîte de dialogue et 
des cinq autres boîtes auxquelles elle donne accès 
portent sur le traceur sélectionné en haut de la
boîte.

Pour modifier le traceur sélectionné, faites 
défiler la liste des fichiers de configuration.
Lorsque vous cliquez sur l'un d'entre eux, le nom 
complet du traceur apparaît au-dessus.

Pour ajouter une configuration de traceur 
personnalisée, choisissez un fichier de 
configuration existant comme défaut, effectuez 
vos modifications, puis cliquez sur OK.  La boîte
de dialogue suivante vous demande d'attribuer un
nom à votre nouveau fichier.

________________________________________________________

Nombre de copies

  Entrez le nombre de copies souhaitées à partir 
  de chaque commande Traceur AutoCAD.

Qualité d'impression

  Sélectionnez un niveau de qualité ou acceptez la
  valeur par défaut du traceur.  La vitesse de 
  traçage d'une sortie de bonne qualité est plus 
  lente.  Toutes les options ne sont pas 
  disponibles pour tous les traceurs.

________________________________________________________

Pour définir des attributs de plume, 
  sélectionnez Plumes ...

Pour ajouter des annotations au tracé, 
  sélectionnez Annotation ...

Pour définir l'orientation du dessin sur le support, 
  sélectionnez Options supports ...

Pour éviter des coupures de tracés ou leurs
avertissements, 
  choisissez Options de supports avancées ...

Pour afficher l'état E/S et le support actuel du 
traceur, 
  sélectionnez Etat traceur ...
  (non disponible pour tous les traceurs)

______________________________________________________________
//PENATTR
Cette boîte de dialogue vous permet de définir
des attributs de plume pour les numéros de plume
spécifiés. La plupart des traceurs à plumes
possèdent huit plumes, numérotées de 1 à 8, qui 
sont activées sous les numéros de plumes 
définis dans cette boîte : 1 à 8, 9 à 16, etc.  
Les traceurs à jet d'encre ne possèdent pas de
plumes physiques, mais les attributs que vous 
définissez dans cette boîte seront attribués à 
des "plumes logiques".

Pour modifier le numéro de plume défini, 
cliquez sur les flèches de la barre située sous 
le numéro de plume ou entrez le numéro dans la 
boîte.

Pour appliquer votre spécification à toutes les 
plumes, cliquez sur "Appliquer à toutes plumes".

--------------------------------------------------

Contrôle de fusion de lignes 
(traceurs à jet d'encre uniquement ; s'applique à 
toutes les plumes)

  Sélectionnez "Surimpression" pour que les
  zones d'intersection affichent uniquement 
  la dernière entité tracée.  
  Sélectionnez "Fusion" pour que toutes les
  entités se mélangent au niveau de la zone
  d'intersection. Ce paramètre s'applique 
  uniquement si Fusion est sur Non sur le traceur.  
  Si Fusion est sur Oui sur le traceur, ce 
  réglage est prioritaire sur le paramètre.

Mélange
(HP DesignJet 650C seulement)

  Cliquez ici pour accéder à la boîte de dialogue
  Mélange. Pour obtenir des explications sur 
  les mélanges, cliquez sur Aide dans cette 
  boîte de dialogue.

Fin de ligne

  Sélectionnez la forme des fins de lignes.  Les 
  fins en rond sont recommandées pour la plupart 
  des tracés AutoCAD.

Jonction des lignes

  Sélectionnez la forme des jonctions de lignes. 
  Les jonctions en rond sont recommandées pour la 
  plupart des tracés AutoCAD.

Remplissage 

  Sélectionnez un motif de remplissage qui
  s'appliquera aux TRACES, PLIGNES, ANNEAUX et 
  ELLIPSES. Le motif de remplissage est celui
  dont le nom de fichier est actuellement 
  sélectionné sur la droite. Ce paramètre 
  s'appliquera uniquement si 
  Paramètres plumes/Palette est défini sur 
  "à partir du logiciel" sur le traceur.
  
Espacement, Angle, Ombre 

  Ces spécifications s'appliquent à l'option de 
  remplissage actuellement sélectionnée ci-dessus.

Trames (traceurs à jet d'encre seulement)

  Les fichiers nommés sur la droite contiennent 
  des motifs prédéfinis que vous pouvez choisir
  comme sélection de remplissage.  
  
  Pour appliquer des trames, sélectionnez d'abord 
  Motif en trame dans les options Remplissage.
  Le nom de fichier en surbrillance est le
  fichier actuel. Pour le modifier, procédez selon 
  l'une des méthodes suivantes :

  o  Cliquez sur un autre nom dans la liste 
     affichée.

  o  Cliquez sur Modifier pour choisir parmi 
     les fichiers d'un répertoire différent.
     
________________________________________________________
//ANNOTATE
Cette boîte de dialogue vous permet de définir du 
texte ou des marques de coupe à tracer :

o  en complément du dessin
o  par la plume numéro 7 
   (noir par défaut ; 2,54 mm)  
o  sur tous les tracés utilisant ce fichier de 
   configuration.

L'annotation de texte est tracée sur la partie 
inférieure d'un support chargé en mode portrait 
et sur la partie gauche d'un support chargé en 
mode paysage.  Les marques de coupe sont tracées
dans les coins de la surface de traçage.

IMPORTANT :  Les annotations entraînent un 
décalage du tracé de 12,5 mm (0,5 pouces) qui n'est
pas compris dans la spécification de largeur 
et de hauteur de la commande TRACEUR.

________________________________________________________

Fichier dessin

  Pour tracer le nom et le chemin d'accès du 
  fichier dessin.

Date/heure du tracé

  Pour tracer la date et l'heure de début d'un 
  tracé.

Nom du gestionnaire

  Pour tracer le nom du gestionnaire, le modèle de 
  traceur et le nom du fichier de configuration.

Marques de coupe

  Pour annoter des marques de coupe dans les coins
  de la surface de traçage.

________________________________________________________
//PAPEROR
Cette boîte de dialogue vous permet de vous 
assurer que votre dessin est tracé dans 
l'orientation correcte sur le support.

1)   Identifiez laquelle des huit images 
     correspond à vos besoins.

     o  L'image à l'écran est-elle en mode : 
   
        - paysage (largeur > hauteur) ? 
          ... colonne gauche
        
        - portrait (largeur < hauteur) ?
          ... colonne droite
    
    o  L'orientation du support chargé dans votre 
       traceur est-elle :
   
       - paysage ? 
       - portrait ?

    o  Emplacement de la marge la plus grande ?
       (Traceurs à plumes uniquement)
    
    o  Emplacement de l'origine ?

2)  Cliquez sur l'image correcte.

________________________________________________________
//PAPERADV
Cette boîte de dialogue vous permet d'éviter 
d'obtenir des tracés découpés.

1)  Déterminez si l'option "Ajuster au format" 
    d'AutoCAD (dans la fenêtre Configuration du 
    traceur) est activée ou non.

2)  Si cette option est désactivée, indiquez si 
    vous souhaitez être averti à l'écran lorsque 
    votre tracé risque d'être découpé.  Cliquez 
    sur la case appropriée.

    Si cette option est activée, l'estimation 
    standard d'AutoCAD de la surface de traçage 
    risque d'être incorrecte pour votre traceur.  
    Pour ajuster au format la surface de traçage 
    réelle, choisissez "Ne pas découper. Ajuster 
    au support" (fonction non opérationnelle pour 
    tous les traceurs).  Si vous ne choisissez pas 
    cette fonction, vous pouvez indiquer si vous 
    souhaitez être averti à l'écran lorsque votre 
    tracé risque d'être découpé.  Cliquez sur 
    l'une des trois cases. 

________________________________________________________

Marges du traceur

   Pour les traceurs possédant une fonction de 
   marge étendue, activez ou désactivez cette 
   fonction pour qu'elle corresponde au paramètre  
   actuel sur le traceur.

________________________________________________________
//STATUS  
Cette boîte de dialogue affiche l'état actuel du 
traceur - support chargé, manette/fenêtre levée, 
traceur prêt/non prêt, etc.
    
________________________________________________________

1)  Dans la barre de défilement "Traceur connecté 
    à :", sélectionnez le port auquel le traceur 
    est physiquement connecté.

    IMPORTANT.  Toute modification effectuée dans 
    cette boîte n'affecte PAS les paramètres 
    d'interface dans AutoCAD. Si vous
    souhaitez modifier les paramètres d'AutoCAD,  
    utilisez CONFIG.
    
2)  Si vous souhaitez connaître le dernier état, 
    cliquez sur "Recherche état".  
    (L'état n'est PAS contrôlé en permanence.)

________________________________________________________

Support chargé

  Les dimensions du support actuellement chargé 
  dans le traceur.

Débit en bauds, Parité

  Les paramètres d'interface série servent 
  UNIQUEMENT A RECHERCHER L'ETAT DU TRACEUR
  DANS CETTE BOITE DE DIALOGUE. 
  Les paramètres d'origine sont les paramètres 
  par défaut de ce traceur.

  IMPORTANT : Si vous possédez plusieurs fichiers
  de configuration (.CFG) pour le même modèle de 
  traceur, la modification de ces paramètres 
  dans cette boîte de dialogue est alors 
  répercutée sur l'ensemble des fichiers.

________________________________________________________
//RENDATTR
Cette boîte de dialogue vous permet de définir 
les attributs du tracé pour le fichier de 
configuration actuel (.CFG), comme affiché en 
haut, et de produire un tracé tramé pour la vue 
actuelle.

________________________________________________________

1)  Vous devez d'abord avoir configuré AutoCAD
    pour utiliser "P386 AutoDesk Device Interface" 
    comme gestionnaire de rendu sur papier.
    Pour ce faire, utilisez RCONFIG comme décrit
    dans HP_R12.DOC.

    Vous DEVEZ utiliser le même fichier de 
    configuration (.CFG) que dans RCONFIG.

2)  Définissez les attributs dans cette fenêtre.

3)  Cliquez sur OK pour sortir le tracé tramé.

________________________________________________________

Type de rendu

  Lisse = lisse OUI  (plus lent, mais surfaces  
                      plus lisses)
  
  A facettes = lisse NON (plus rapide, mais  
                      moins lisses)
  
Format de page

  Cliquez sur pouces ou millimètres, puis
  spécifiez la largeur et la hauteur du support
  à utiliser dans le traceur pour la sortie 
  tramée.

  Le format spécifié est également utilisé comme 
  défaut dans HPMPLOT.

Fenêtre de tracé

  Spécifiez les coins inférieur gauche et 
  supérieur droit (1er et 2ème coin 
  respectivement) de l'image tramée.

  Les unités sont les mêmes que sous Format de 
  page, et les coordonnées X et Y sont référencées
  dans le coin inférieur gauche de la page.
  
Fichier de destination

  Pour envoyer la sortie rendue vers un fichier
  plutôt que vers le traceur, sélectionnez
  Fichier destination et spécifiez le nom du 
  fichier dans la fenêtre qui apparaît. 
  Si Fichier destination est déjà sélectionné, 
  cliquez alors sur le nom du fichier pour le
  modifier.

  ATTENTION : La taille du fichier peut 
  atteindre 20 Mo, surtout avec un grand format de
  page.

________________________________________________________
//MERGED
Cette boîte de dialogue vous permet de préparer
un tracé dans lequel l'image dans une partie 
de l'espace papier doit être tramée, tandis que
le reste de l'image doit être tracé normalement. 
(MTRACE correspond à tracé multiple).

________________________________________________________

1)  Vous devez d'abord configurer AutoCAD pour 
    utiliser "P386 AutoDesk Device Interface" 
    comme gestionnaire de rendu sur papier.
    Pour ce faire, utilisez RCONFIG, 
    comme décrit dans HP_R12.DOC.
    
    Vous DEVEZ utiliser le même fichier de 
    configuration (.CFG) que dans RCONFIG.

2)  Identifiez le traceur pour lequel vous 
    configurez ce tracé multiple.  Le traceur 
    situé sous Périphérique et informations 
    par défaut est le paramètre actuel. Pour 
    le modifier, cliquez sur Périphériques ; 
    Valeurs par défaut.  La liste des traceurs 
    est celle spécifiée dans la commande CONFIG.

3)  Modifiez les paramètres comme nécessaire.

4)  Sélectionnez une fenêtre à tracer.

5)  Cliquez sur OK pour sortir le tracé.

________________________________________________________

Format de page

  Cliquez sur pouces ou millimètres, puis
  spécifiez la largeur et la hauteur du support à
  utiliser dans le traceur. Les valeurs par défaut
  sont celles spécifiées dans HPRENDER.

Tracé

  Choisissez si la surface à tracer est :

  o  Affichage : comme affiché à l'écran.
  o  Etendu : comme défini par l'étendu du dessin.
  o  Limites :  comme défini par la variable LIMITES.

Lignes cachées

  Sélectionnez ce réglage si vous ne voulez pas
  que les lignes cachées soient tracées.

Type de rendu

  Lisse = lisse OUI  (plus lent, mais surfaces
                      plus lisses)          
                     
  A facettes  = lisse NON (plus rapide, mais  
                      surfaces moins lisses)

Fichier de destination

  Pour envoyer la sortie vers un fichier plutôt 
  que vers le traceur, sélectionnez Fichier 
  destination et spécifiez le nom de fichier 
  dans la fenêtre qui apparaît.  Si Fichier 
  destination est déjà sélectionné, cliquez alors
  sur Nom fichier pour modifier le nom de fichier.

  ATTENTION : La taille du fichier peut 
  atteindre 20 Mo, surtout avec un grand format 
  de papier.

Echelle

  Si vous souhaitez tracer le dessin à la 
  même échelle que celle spécifiée dans le 
  dessin, laissez-là à 1 sur 1.

  Pour tracer à une échelle supérieure, 
  augmentez les Unités tracées par rapport aux 
  Unités de dessin et vice versa
  pour réduire l'échelle.

  Si vous souhaitez que le dessin soit mis à  
  l'échelle pour s'ajuster au format de support
  spécifié ci-dessus, choisissez Ajuster tracé.

Fenêtre du tracé

  Cliquez sur Sélectionner et sélectionnez la
  fenêtre appropriée dans AutoCAD.

________________________________________________________
//SELDEVICE
Cliquez sur le traceur pour lequel vous 
configurez un tracé fusionné.  La liste est celle
spécifiée dans la commande CONFIG. Vous devez
choisir le traceur qui utilise le même fichier 
.CFG que celui sélectionné dans HPCONFIG et 
RCONFIG.

________________________________________________________

Sauvegarder dans un fichier

  Cliquez sur cette case si vous souhaitez 
  sauvegarder la configuration de tracé fusionné 
  actuelle (à l'exception de ID Fenêtre) dans un
  fichier pour l'utiliser de nouveau.

Récup. à partir d'un fichier

  Cliquez sur cette case si vous souhaitez 
  récupérer à partir du fichier une configuration
  de tracé fusionné sauvegardée antérieurement 
  (à l'exception de ID Fenêtre).

________________________________________________________
//PRINTOP
La notion de mélange fait référence aux 
vecteurs dessinés par le traceur pour toutes
les couleurs SAUF les sept couleurs principales 
du traceur : rouge, vert, bleu, cyan, magenta, 
jaune et noir.

LA VERSION A DU MODELE HP DESIGNJET 650C
(numéros de produits C2858A et C2859A) ne 
dispose que d'une option de mélange 
("motif"), si bien que les utilisateurs de 
ce modèle n'ont pas l'usage de cette boîte de 
dialogue.

LA VERSION B DU MODELE HP DESIGNJET 650C
(numéros de produits C2858B et C2859B) propose
par défaut le mélange "nuage" et offre le 
mélange "motif" en option.  Vous pouvez faire
des essais avec les deux réglages, mais le type 
"nuage" donnera sans doute les meilleurs 
résultats dans la plupart des cas.  
Pour voir le réglage par défaut actuel du 
traceur, utilisez le panneau avant pour 
trouver Réglages de Plume / Mélange. 
Le réglage par défaut du fabricant est "nuage".

--------------------------------------------------

AVANTAGES DU REGLAGE NUAGE (SOUVENT LE MEILLEUR)

o  La texture de nombreuses zones colorées est 
   plus cohérente.

o  Le texte de petite taille imprimé en 
   couleurs claires est plus lisible.
   

CAS OU LE REGLAGE MOTIF EST PREFERABLE

o  Lorsqu'un tracé HP-GL/2 contient un très 
   grand nombre de couleurs différentes en une
   seule passe des cartouches d'impression du 
   traceur.

o  Lorsque le réglage Nuage produit des lignes 
   dentelées et des contours moins nets.
   
-----------------------------------------------
//