//MAINMENU
Die Angaben in diesem und den fünf anderen
Dialogfenstern, die von hier aus aufgerufen
werden können, beziehen sich auf den oben 
ausgewählten Plotter. 

Um einen anderen Plotter zu wählen, durchblättern
Sie die Liste der Konfigurationsdateien. Wenn Sie 
die gewünschte Datei anklicken, wird der
vollständige Name des Plotters oben angezeigt. 

Um Ihre eigene Plotter-Konfiguration 
hinzuzufügen, wählen Sie eine bestehende 
Konfigurationsdatei als Vorgabe, nehmen Ihre 
Änderungen vor und klicken dann auf OK.  
In einem anschließend erscheinenden Dialogfenster 
werden Sie aufgefordert, die neue Datei zu
benennen.

_______________________________________________________

Anzahl der Exemplare

  Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein, die jeder 
  AutoCAD-PLOT-Befehl plotten soll.

Qualität

  Wählen Sie eine Qualitätsstufe oder übernehmen 
  Sie die Standardeinstellung des Plotters.
  Ausgaben in höherer Qualität nehmen zum Plotten
  mehr Zeit in Anspruch. Nicht alle Optionen 
  sind für alle Plotter verfügbar.

_______________________________________________________

Um Stiftmerkmale festzulegen, 
  wählen Sie Stift...

Um Anmerkungen zum Plot hinzuzufügen, 
  wählen Sie Anmerkungen...

Um die Orientierung Ihrer Zeichnung auf dem 
  Medium zu bestimmen, wählen Sie 
  Medienauswahl...

Um abgeschnittene Plots oder diesbezügliche
  Warnmeldungen zu vermeiden, wählen Sie 
  Erweiterte Medienauswahl...

Um das aktuelle Medium und den E/A-Status des
  Plotters einzusehen, wählen Sie 
  Plotter-Status...
  (nicht für alle Plotter verfügbar)

__________________________________________________________
//PENATTR
In diesem Dialogfenster können Sie Stiftmerkmale
für bestimmte Stiftnummern festlegen.
Die meisten Stiftplotter haben acht Stifte,
durchnumeriert von 1 bis 8, die durch folgende
hier definierte Stiftnummern angesprochen werden:
1 bis 8, 9 bis 16, usw. Tintenstrahlplotter
haben keine wirklichen Stifte, aber hier
festgelegte Merkmale werden "logischen Stiften"
zugewiesen.

Sie können die Nummer des zu definierenden
Stifts ändern, indem Sie die Pfeile auf dem
Rollbalken unterhalb der Stiftnummer anklicken
oder die Nummer in das Feld eingeben.

Damit Ihre Angaben für alle Stifte gelten,
klicken Sie auf "Auf alle Stifte anwenden".

-------------------------------------------------

Plot-Überschneidung
(nur Tintenstrahlplotter; gilt für alle Stifte)

  Wählen Sie "Linienüberschreibung", damit bei
  überlappenden Flächen nur das zuletzt
  geplottete Objekt dargestellt wird.
  Wählen Sie "Linienüberschneidung", damit bei
  überlappenden Flächen alle Linien und Füllungen
  dargestellt werden. Diese Einstellung ist nur
  wirksam, wenn am Plotter die Option 
  "Überlagern" auf AUS gestellt ist.  Wenn am 
  Plotter "Überlagern" auf EIN gestellt ist, setzt 
  sich diese Einstellung über die andere hinweg.

Halbtonerstellung ...
(nur HP DesignJet 650C)

  Kicken Sie hier, um das Dialogfeld "Halbton-
  erstellung" aufzurufen. Wenn Sie eine Erklärung 
  des Halbtonerstellungsverfahrens lesen möchten, 
  klicken Sie in diesem Dialogfeld auf "Hilfe".

Linienende

  Wählen Sie die Form für die Linienenden.
  Für die meisten AutoCAD-Plots werden runde
  Enden empfohlen.

Linienzusammenschluß

  Wählen Sie die Form für die 
  Linienzusammenschlüsse. Für die meisten AutoCAD-
  Plots werden runde Zusammenschlüsse empfohlen.

Füllung

  Wählen Sie ein Füllmuster. Dieses gilt für
  die Befehle BAND, PLINIE, RING und ELLIPSE.
  Rastermuster steht für das Muster, dessen
  Dateiname momentan auf der rechten Seite
  ausgewählt ist. Diese Einstellung ist nur
  wirksam, wenn am Plotter die Option
  Stiftparameter/Palette auf "Von der Software"
  gesetzt ist.

Abstand, Winkel, Schattierung

  Diese Angaben beziehen sich auf die aktuelle
  Auswahl in der darüberstehenden Option Füllung.

Rastermuster (nur Tintenstrahlplotter)

  Die auf der rechten Seite aufgeführten Dateien
  enthalten einige vordefinierte Muster, die Sie
  als Füllung verwenden können.

  Um ein Rastermuster zu verwenden, wählen Sie
  zuerst Rastermuster aus den Optionen für die
  Füllung. Der hervorgehobene Dateiname ist der
  aktuelle. Diesen ändern Sie, indem Sie:

  o  Entweder einen anderen, in der Liste 
     aufgeführten anklicken;

  o  Oder auf Ändern klicken, um aus Dateien in
     einem anderen Verzeichnis eine Auswahl zu
     treffen.
_______________________________________________________
//ANNOTATE
In diesem Dialogfenster können Sie Text oder
Schnittzeichen bestimmen, die zu plotten sind:

o  Zusätzlich zur Zeichnung
o  Von Stift Nr. 7 (Standard: Schwarz 2,54 mm)  
o  Auf allen Plots, die diese Konfigurationsdatei 
   verwenden.

Bei im Hochformat geladenen Medien wird eine 
Textanmerkung unten geplottet, bei im Querformat 
geladenen Medien auf der linken Seite. 
Schnittzeichen werden an den Ecken der Plot-
Fläche geplottet. 

WICHTIG: Anmerkungen verschieben Ihren Plot um
12,5 mm (0,5 Zoll); diese Verschiebung ist nicht 
in der Breiten- und Höhenangabe im PLOT-Befehl 
eingeschlossen. 

_______________________________________________________

Zeichnungsdatei

  Wählen Sie diese Option, um den Namen und 
  Pfadnamen der Zeichnungsdatei einzuschließen.

Plotdatum/-uhrzeit

  Wählen Sie diese Option, um Datum und
  Uhrzeit einzuschließen, wann der Plot 
  begonnen wurde.

Treiberinfo

  Wählen Sie diese Option, um den Treibernamen, 
  das Plotter-Modell und den Namen der 
  Konfigurationsdatei einzuschließen.

Schnittzeichen

  Wählen Sie diese Option, um Schnittzeichen an 
  den Ecken der Plot-Fläche einzuschließen.

_______________________________________________________
//PAPEROR
In diesem Dialogfenster können Sie die korrekte 
Ausrichtung Ihrer Zeichnung auf dem Medium 
sicherstellen. 

1)   Bestimmen Sie, welches der acht Bilder Ihren 
     Plot-Bedürfnissen entspricht.

     o  Ist Ihre Bildschirmdarstellung: 
   
        - Querformat (Breite > Höhe) ? 
          ... dann gilt die linke Spalte
        
        - Hochformat (Breite < Höhe) ?
          ... dann gilt die rechte Spalte
    
    o  Ist die Ausrichtung des in Ihrem Plotter 
       geladenen Mediums:
   
       - Querformat? 
       - Hochformat?

    o  Wo wünschen Sie den größten Rand ?
       (Nur bei Stiftplottern)
    
    o  Wo soll der Ursprung sein?

2)  Klicken Sie das entsprechende Bild an.

_______________________________________________________
//PAPERADV
Mit Hilfe dieses Dialogfensters lassen sich 
abgeschnittene Plots vermeiden.

1)  Stellen Sie fest, ob die AutoCAD-Option "Größe
    angepaßt" (im Fenster "Plot-Konfiguration")
    aktiviert oder deaktiviert (EIN oder AUS) ist.

2)  Falls die Option deaktiviert ist, können Sie 
    sich für oder gegen Warnmeldungen entscheiden, 
    die Sie darauf hinweisen, daß Ihr Plot
    abgeschnitten wird. Klicken Sie das
    entsprechende Markierungsfeld an.

    Ist die Option aktiviert, sind die AutoCAD-
    Standardmaße der Plot-Fläche eventuell für Ihren 
    Plotter nicht korrekt. Um die Größe an die 
    tatsächliche Plot-Fläche anzupassen, wählen Sie 
    "Nicht abschneiden; an Medium anpassen" (nicht 
    bei allen Plottern ausführbar.) Wenn Sie diese 
    Option nicht wählen, können Sie sich für oder 
    gegen Warnmeldungen entscheiden, die Sie 
    darauf hinweisen, daß Ihr Plot abgeschnitten 
    wird. Klicken Sie eines der drei 
    Markierungsfelder an. 

_______________________________________________________

Plotränder

   Bei Plottern mit einer Randerweiterungsfunktion 
   klicken Sie entweder auf AUS oder EIN, 
   entsprechend der aktuellen Einstellung des
   Plotters.

_______________________________________________________
//STATUS  
In diesem Dialogfenster wird der aktuelle Status 
des Plotters - Medium geladen, Hebel/Fenster 
angehoben, Plotter bereit/nicht bereit, usw. -
angezeigt.
    
_______________________________________________________

1)  Wählen Sie in dem Feld "Plotter angeschlossen 
    an:" den Anschluß, an den Ihr Plotter 
    physisch angeschlossen ist. 

    WICHTIG: Hier vorgenommene Änderungen sind
    für die Schnittstelleneinstellungen in AutoCAD
    NICHT wirksam. Wenn Sie an den
    AutoCAD-Einstellungen Änderungen vornehmen 
    möchten, verwenden Sie dazu CONFIG.
    
2)  Wenn Sie den aktuellen Status einsehen
    möchten, klicken Sie auf "Status einholen".
    (Der Status wird NICHT ständig aktualisiert.)

_______________________________________________________

Medium geladen

  Die Abmessungen des momentan im Plotter 
  geladenen Mediums.

Baudrate, Parität

  Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle 
  DIENEN NUR DAZU, DEN STATUS DES PLOTTERS IN 
  DIESEM DIALOGFENSTER ABZURUFEN.
  Die ursprünglichen Einstellungen sind die 
  Vorgaben für diesen Plotter.

  WICHTIG: Falls Sie mehrere Konfigurations-
  dateien (.CFG) für das gleiche Plottermodell 
  haben, führt eine Änderung der Parameter hier 
  zu einer Änderung der Parameter in all diesen 
  Dateien.

_______________________________________________________
//RENDATTR
In diesem Dialogfenster können Sie die
Wiedergabemerkmale für die aktuelle, oben 
angezeigte Konfigurationsdatei (.CFG-Datei) 
einstellen und einen schattiert wiedergegebenen 
Plot für die aktuelle Ansicht erstellen.

_______________________________________________________

1)  Zuerst muß AutoCAD konfiguriert werden, die
    "P386 AutoDesk Geräteschnittstelle" als
    Wiedergabe-Druckertreiber zu verwenden.
    Verwenden Sie dazu RCONFIG, wie im 
    Dokument HP_R12.DOC erläutert.

    Die hier verwendete Konfigurationsdatei 
    (.CFG) MUSS mit der in RCONFIG verwendeten
    identisch sein.

2)  Setzen Sie die Merkmale in diesem Fenster.

3)  Klicken Sie auf OK, um die Plot-Wiedergabe
    zu veranlassen.

_______________________________________________________

Wiedergabetyp

  Glatt = Glatt EIN  (langsamer, dafür glattere 
                      Oberflächen)
  
  Facettiert  = Glatt AUS (schneller, aber 
                      weniger glatte Oberflächen)
  
Mediengröße

  Klicken Sie entweder auf Zoll oder Millimeter
  und geben Sie dann die Breite und Höhe des im
  Plotter zur Plot-Wiedergabe verwendeten Mediums
  an.

  Die hier angegebene Größe wird auch als Vorgabe 
  in HPMPLOT verwendet.

Position des wiedergegebenen Plots auf dem 
Medium

  Geben Sie die untere linke und die obere rechte
  Ecke (die 1. bzw. die 2.) der wiederzugebenden 
  Darstellung an.

  Die Einheiten sind mit den unter Mediengröße 
  verwendeten identisch und die X- und Y- 
  Koordinaten stehen in Bezug zur unteren
  linken Ecke der Seite.
  
In Datei

  Um die Wiedergabe in eine Datei und nicht an 
  den Plotter zu lenken, wählen Sie In Datei und 
  geben im daraufhin erscheinenden Fenster den
  Dateinamen an. Wenn In Datei bereits gewählt 
  ist, klicken Sie zur Änderung des Dateinamens 
  auf Dateiname.

  VORSICHT: Insbesondere bei großen Papiergrößen 
  kann die betreffende Datei bis zu 20 MB 
  umfassen.

_______________________________________________________
//MERGED
In diesem Dialogfenster können Sie einen
Plot vorbereiten, bei dem die Darstellung in
einem Ansichtsfenster schattiert erfolgen soll,
während der Rest normal geplottet werden soll.
(MPLOT steht für Mischplot.)
_______________________________________________________

1)  Zuerst muß AutoCAD konfiguriert werden, die 
    "P386 AutoDesk Geräteschnittstelle" als 
    Wiedergabe-Druckertreiber zu verwenden.
    Verwenden Sie dazu den RCONFIG-Befehl, wie im 
    Dokument HP_R12.DOC erläutert.
    
    Die hier verwendete Konfigurationsdatei 
    (.CFG) MUSS mit der in RCONFIG verwendeten
    identisch sein.

2)  Bestimmen Sie den Plotter, für den Sie 
    diesen Mischplot einrichten. Der Plotter in
    der Geräte- und Vorgabeinformation ist der
    aktuelle. Um dies zu ändern, klicken Sie 
    auf Geräte- und Vorgabenwahlliste. 
    Die Liste der im CONFIG-Befehl angegebenen 
    Plotter erscheint.
    
3)  Ändern Sie nach Wunsch die Parameter.

4)  Wählen Sie ein Ansichtsfenster für die
    Wiedergabe.

5)  Klicken Sie auf OK, um den Plot auszugeben.

_______________________________________________________

Mediengröße

  Klicken Sie entweder auf Zoll oder Millimeter
  und geben Sie dann die Breite und die Höhe des
  im Plotter zu verwendenden Mediums an. Die
  Vorgabe entspricht den Angaben in HPRENDER.

Was plotten

  Wählen Sie die zu plottende Fläche:

  o  Bildschirm: Wie auf dem Bildschirm 
                 dargestellt.
  o  Grenzen:    Wie durch die Grenzen der
                 Zeichnung festgelegt.
  o  Limiten:    Wie durch die Variable LIMITS 
                 festgelegt.

Linien verdecken

  Wählen Sie diese Option, wenn verdeckte Linien
  nicht geplottet werden sollen.

Wiedergabetyp

  Glatt = Glatt EIN (langsamer, dafür glattere 
                      Oberflächen)          
                     
  Facettiert  = Glatt AUS (schneller, aber 
                      weniger glatte Oberflächen)

In Datei

  Um die Ausgabe in eine Datei und nicht an den 
  Plotter zu lenken, wählen Sie In Datei und 
  geben im daraufhin erscheinenden Fenster den
  Dateinamen an. Wenn In Datei bereits gewählt 
  ist, klicken Sie zur Änderung des Dateinamens 
  auf Dateiname.

  VORSICHT: Insbesondere bei großen Papiergrößen 
  kann die betreffende Datei bis zu 20 MB 
  umfassen.

Skalierfaktor

  Wenn Sie die Zeichnung im gleichen 
  Skalierfaktor plotten möchten wie in der 
  Zeichnung angegeben, belassen Sie diesen auf 
  1 zu 1.

  Um in einem vergrößerten Skalierfaktor zu 
  plotten, machen Sie die Plot-Einheiten 
  größer als die Zeicheneinheiten; für einen
  verkleinerten Skalierfaktor gilt das Gegenteil.

  Wenn Sie möchten, daß die Zeichnung an die oben 
  angegebene Mediengröße angepaßt wird, wählen 
  Sie "Größe angepaßt".

Ansichtsfenster für Wiedergabe

  Klicken Sie auf Wählen und wählen Sie dann das
  betreffende Ansichtsfenster in AutoCAD.

_______________________________________________________
//SELDEVICE
Klicken Sie den Plotter an, für den Sie eine 
Plot-Überschneidung einrichten möchten.  
Die Liste entspricht den Angaben im CONFIG-Befehl.  
Sie müssen den Plotter auswählen, der 
dieselbe .CFG-Datei verwendet wie der in 
HPCONFIG und in RCONFIG ausgewählte.

_______________________________________________________

Vorgaben in Datei speichern

  Klicken Sie diese Option an, wenn Sie die 
  aktuelle Plot-Überschneidungskonfiguration 
  (ohne die Ansichtsfenster ID) zur 
  Wiederverwendung in einer Datei speichern 
  möchten.

Vorgaben aus Datei laden

  Klicken Sie diese Option an, wenn Sie aus 
  einer Datei eine zuvor gespeicherte Plot-
  Überschneidungskonfiguration (ohne die 
  Ansichtsfenster ID) laden möchten.

_______________________________________________________
//PRINTOP
Mit Halbtonerstellung ist die Darstellung der
Vektoren gemeint, die der Plotter in allen Farben
AUSSER den sieben Plotter-Primärfarben Rot, Grün,
Blau, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz druckt.

DAS MODELL A DES HP DESIGNJET 650C
(Produktenummern C2858A und C2859A) verfügt nur
über eine Option zur Halbtonerstellung ("Muster");
Benutzer dieser Modelle haben folglich keine
Verwendung für dieses Dialogfeld.

DAS MODELL B DES HP DESIGNJET 650C
(Produktenummern C2858B und C2859B) bietet die
Halbtonerstellungsarten "Gestreut" als Vorgabe und
"Muster" als Option. Sie können mit den beiden
Optionen experimentieren; in der Regel erzielen
Sie jedoch mit der Methode "Gestreut" die besseren
Resultate. Die aktuelle Vorgabeeinstellung des
Plotters ist im Bedienfeld des Plotters unter
Stiftparameter / Halbton ersichtlich. Die
werksseitige Standardeinstellung ist "Gestreut".

------------------------------------------------

VORTEILE VON "GESTREUT" (I. A. DIE BESTE METHODE)

o  Die Textur vieler Farbbereiche ist
   konsistenter.

o  In kleiner Schrift und hellen Farben gedruckter
   Text ist leserlicher.

SITUATIONEN, IN DENEN "MUSTER" VORZUZIEHEN IST:

o  Wenn für einen HP-GL/2-Plot in einem einzelnen
   Durchgang der Druckpatronen des Plotters eine
   sehr große Anzahl unterschiedlicher Farben
   aufgetragen werden muß.

o  Wenn "Gestreut" gezackte Linien und weniger
   scharfe Kanten erzeugt.

------------------------------------------------
