ATLANTIC
*(INT) Interrupt Request
2
@3
4
5
9
*(PORT) I/O Base Address
240
280
2C0
@300
320
340
360
*(MEM) Base Memory Address
C0000
C4000
C8000
CC000
@D0000
D4000
D8000
DC000
*(ADAPTER ACCESS) Access Type
@I/O
RAM

