InS_StArT
NE2_32.COM
1.1
^Novell Ethernet NE2-32,NE2_32.COM,00M000,7151
^Eagle NE2-32,NE2_32.COM,00M000,7151
!R00M000(SLOT)Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
$O00M000(NODE ADDRESS)Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R00M000(FRAME)Frame Type
ETHERNET_802.2
ETHERNET_802.3
@ETHERNET_II
ETHERNET_SNAP
InS_EnD
