InS_StArT
F70ODI.COM
1.0
^Cabletron Systems FDDI F70,F70ODI.COM,0E0
$O0E0(NODE ADDRESS) Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*R0E0(FRAME) Frame Type
FDDI_802.2
@FDDI_SNAP
InS_EnD
