InS_StArT
3CTOKEN.COM
1.0
^3Com TokenLink III Adapter,3CTOKEN.COM,IE0
!RIE0(PORT)
@A20
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
2A0
2B0
2C0
2D0
2E0
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
3A0
3B0
3C0
3D0
3E0
A24
!R00M(SLOT)
1
2
3
4
5
6
7
8
$OIEM(NODE ADDRESS)
0
FFFFFFFFFFFF
$OIEM(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?The maximum frame size must be a multiple of 8.
632
17960
@4208
*RIEM(FRAME)
TOKEN-RING 
@TOKEN-RING_SNAP 
InS_EnD
