InS_StArT
3c770.COM
1.0
^3Com 3C770 FDDILink,3C770.COM,0E0
!O0E0(SLOT)Expansion Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$O0E0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R0E0(FRAME)Media Frame Type
?NOTE: FDDI_802.2 is now the default frame type for ODI Driver.
FDDI_802.2
@FDDI_SNAP
$O0E0(MAX FRAME SIZE)Maximum Frame Size
?NOTE: 4500 is now the default frame size for ODI Driver.
60
4494
@4494
InS_EnD

