InS_StArT
MX10I.COM
1.0
^Microdyne EtherMAX ISA Adapter,MX10I.COM,IE0,MX10I
?This is the DOSODI driver for Microdyne EtherMAX ISA Adapter.
$OIE0(ETHERID)Optional Ethernet ID
?Note: ETHERID is only required if multiple MX10I adapters are installed.
0
FFFFFFFFFFFF
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
