InS_StArT
NE2_32.COM
1.1
^Novell Ethernet NE2-32,NE2_32.COM,00M000,7151
^Eagle NE2-32,NE2_32.COM,00M000,7151
!R00M000(SLOT)Slot
1
2
3
4
5
6
7
8
$O00M000(NODE ADDRESS)Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R00M000(FRAME)Frame Type
@ETHERNET_802.2
ETHERNET_802.3
ETHERNET_II
ETHERNET_SNAP
InS_EnD

VeRsIoN=2.00  Novell NE2-32 Ethernet MLID installation file.
CoPyRiGhT=(c) Copyright 1993 - 1996, by Novell, Inc. All rights reserved.

