InS_StArT
KTCPC2.COM
1.0
^Kingston EtheRx LC PC Card Ethernet Adapter,KTCPC2.COM,IE0
?Please select the options that match your network settings
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
