InS_StArT
KTC2000.COM
1.1
^Kingston EtheRX LC ISA Ethernet Adapter ,KTC2000.COM,IE0000
*RIE0000(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
