InS_StArT
ELPC575.COM
1.0
^3Com EtherLink XL PC Card/Fast EtherLink XL PC Card Family,ELPC575.COM,IEM
!OIEM (FRAME) Frame Type
?Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
