InS_StArT
AT17ODI.COM
1.0
^ATI Ethernet AT1700,AT17ODI.COM,IE0
?This is DOS ODI driver for AT1700T, AT1700BT, AT1700FT and AT1700AT.
!RIE0(PORT)Base I/O Port
240
260
280
2A0
@300
320
340
380
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
