InS_StArT
AT15ODI.COM
1.0
^ATI Ethernet AT1500,AT15ODI.COM,IE0
?This is DOS ODI driver for AT1500T, AT1500BT, AT1500FT and AT1500AT.
!OIE0(PORT)Optional Base I/O Port
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
