InS_StArT
LNE390.COM
1.0
^Mylex LNE390 Ethernet Adapter,LNE390.COM,0E0
!R0E0 (SLOT)Slot Number of LNE390
?NOTE: Select Adapter's EISA slot number
@1
2
3
4
5
6
7
8
*R0E0 (FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is the default frame type for ODI drivers.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD