echo OFF
rem Door script for PRODOOR 3.4 system

rem NOTE: change PRODEBUG= to PRODEBUG=ON to enable prodoor debugging
set PRODEBUG=

rem NOTE: Each node MUST have a different DSZLOG setting!
set DSZLOG={sys}\$door.log

rem NOTE: Point EXTUSER and CONFINFO to a common directory for all nodes
rem       on multi-node systems.
set EXTUSER={prod}\EXTUSER
set CONFINFO={prod}\CONFINFO

rem call up pcb145 on return from new style doors
if exist users.sys pcb145/key:open;prodoor^M
if exist door.sys pcb145/key:open;prodoor^M

{proddev}
cd {prod}
prodoor PROD.CNF {sys} %1

{sysdev}
cd {sys}
$door {board}

{board}
